Sommario

Introduzione

Enterprise Linux release 6

Enterprise Linux release 7

Enterprise Linux release 8

Ubuntu release 20.04 LTS

Amazon Linux release 2

Legenda

Note

Introduzione

Questa tabella contiene i requisiti per il riavvio per gli aggiornamenti del connettore Cisco Secure Endpoint Linux. Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati per il connettore Linux, fare riferimento all'articolo Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS Compatibility.

Enterprise Linux release 6

Versione - Da

Versione finale

1.7.0

e più recenti

1.8.1

e più recenti

1.10.0

e più recenti

1.12.2

e più recenti

1.12.4

e più recenti

1.7.0 e successive

Cfr. nota 1

Cfr. nota 3

Cfr. nota 4

1.8.1 e successive

1.10.0 e versioni successive

1.12.2 e successive

1.12.4 e successive

Enterprise Linux Release 7

Versione - Da

Versione finale

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

e più recenti

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

Cfr. nota 2

1.8.4

1.9.0

1.9.1 e successive

Enterprise Linux Release 8

Versione - Da

Versione finale

1.13.0

e più recenti

1.13.0 e successive

Ubuntu release 20.04 LTS

Versione - Da

Versione finale

1.15.0

e più recenti

1.15.0 e versioni successive

Amazon Linux release 2

Versione - Da

Versione finale

1.16.0

e più recenti

1.16.0 e successive

Legenda

Riavvio non richiesto

Potrebbe Essere Necessario Il Riavvio

Riavvio necessario

Note

1. È necessario riavviare per aggiornare il modulo del kernel RedirFS. Per ulteriori informazioni, vedere CSCvo74991.

2. Per eseguire RHEL/CentOS 7.5 (kernel 3.10.0-862) o versione successiva, è necessario riavviare il sistema. Per ulteriori informazioni, vedere CSCvn39498.

3. È necessario riavviare per aggiornare il modulo del kernel RedirFS. Per ulteriori informazioni, vedere CSCvt25576.

4. È necessario riavviare per aggiornare i moduli del kernel RedirFS. Per ulteriori informazioni, vedere CSCvt54122 e CSCvu07130.