Sommario

Questa tabella contiene i requisiti di riavvio per gli aggiornamenti di AMP for Endpoints per Windows Connector.

Tutte le versioni precedenti alla 5.1.3 richiedono il riavvio durante l'aggiornamento.

Gli aggiornamenti da qualsiasi versione successiva alla 7.x.x a qualsiasi versione successiva alla 7.x.x richiedono il riavvio del sistema.

Gli aggiornamenti da qualsiasi versione 7.x.x a qualsiasi versione 7.x.x successiva non devono richiedere il riavvio, tranne in casi imprevisti.

L'aggiornamento dalla versione 7.2.3.11648 a una versione successiva richiede il riavvio a causa di un bug presente in tale versione. Per ulteriori informazioni, vedere CSCvt56075.

In determinate condizioni, se è presente un driver DFC meno recente, sarà necessario riavviare il computer quando si esegue l'aggiornamento a Connector versione 7.3.1 e successive. Per ulteriori informazioni, vedere CSCv20713.

Versione finale

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5 e successive

Versione - Da

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

Legenda

Riavvio non richiesto

Riavvio suggerito

Riavvio necessario