Sommario

Introduzione

Supporto di Windows per Secure Endpoint Windows Connector versione 8.x (solo 64 bit)

Supporto di Windows legacy per Secure Endpoint Windows Connector 7.x (a 64 o 32 bit)

Vedere anche

Introduzione

In questo documento viene descritta la compatibilità del sistema operativo per le versioni supportate di Secure Endpoint Windows Connector.

Nota: Private Cloud supporta le versioni di Windows Connector fino alla 8.2.3.

Supporto di Windows per Secure Endpoint Windows Connector versione 8.x (solo 64 bit)

A partire dalla versione 8.0.1, Cisco Secure Endpoint Windows Connector supporta l'installazione solo nelle versioni a 64 bit del sistema operativo.

L'installazione nelle versioni a 32 bit del sistema operativo deve utilizzare Cisco Secure Endpoint per le versioni di Windows 7.x.

Windows basato su ARM non è attualmente supportato.

Nome Windows

Version

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.71

Data di rilascio

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

Windows 11

Tutto

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 o precedente

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1 A partire dalla versione del connettore 8.1.3, l'installazione richiede patch del sistema operativo con codice di Azure firmato come richiesto da Microsoft.  Vedere Supporto Windows per la firma del codice di Azure.

2 Il connettore di Windows 10 IoT Enterprise non supporta HORM, UWF e Kenna Risk Score. Vedere Software e configurazioni incompatibili.

3 Il supporto include le edizioni UI desktop e Core.

Supporto di Windows legacy per Secure Endpoint Windows Connector 7.x (a 64 o 32 bit)

L'installazione nelle versioni a 32 bit del sistema operativo deve utilizzare le versioni di Cisco Secure Endpoint Windows Connector 7.x. Questa versione del connettore supporta anche le versioni a 64 bit dei sistemi operativi.

Gli aggiornamenti per i sistemi operativi legacy forniscono solo correzioni critiche e supporto tecnico fino al momento in cui Cisco annuncia la fine del supporto ufficiale per il sistema operativo e la versione del connettore.

Nome Windows

Version

7.5.17

7.5.15

7.5.13

7.5.111

Data di rilascio

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

2023-04-17

Windows 11

Tutto

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 o precedente

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1, UDE

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2, UDE

1 A partire dalla versione 7.5.7, l'installazione richiede patch del sistema operativo con codice di Azure firmato come richiesto da Microsoft.  Vedere Supporto Windows per la firma del codice di Azure.

2 Il connettore di Windows 10 IoT Enterprise non supporta HORM, UWF e Kenna Risk Score. Vedere Software e configurazioni incompatibili.

3 Il supporto include le edizioni UI desktop e Core.

Vedere anche

- Compatibilità con il sistema operativo del connettore Mac dell'endpoint protetto

- Cisco Security Connector Compatibilità Apple iOS

- Compatibilità con Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS

- Requisiti per il riavvio dell'aggiornamento del connettore Linux dell'endpoint sicuro Cisco

- Requisiti di sistema orbitali Cisco

Legenda

Sistema operativo e versione supportati

Compatibile; sistema operativo dopo il rilascio del connettore

Compatibile; il connettore funziona ma il sistema operativo o il connettore non sono supportati

Non supportata

Per ulteriori informazioni sul supporto software per il connettore Secure Endpoint, vedere Criteri di supporto per il connettore Secure Endpoint.