Sommario

Introduzione

Supporto di Windows per Secure Endpoint Windows Connector versione 8.x (solo 64 bit)

Supporto di Windows legacy per Secure Endpoint Windows Connector 7.x (a 64 o 32 bit)

Introduzione

In questo documento viene descritta la compatibilità del sistema operativo per le versioni supportate di Secure Endpoint Windows Connector.

Nota: Private Cloud supporta le versioni di Windows Connector fino a 8.4.1.

Supporto di Windows per Secure Endpoint Windows Connector versione 8.x (solo 64 bit)

Queste informazioni sono ora disponibili nella Guida in linea di Secure Endpoint all'indirizzo https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html

Supporto di Windows legacy per Secure Endpoint Windows Connector 7.x (a 64 o 32 bit)

Queste informazioni sono ora disponibili nella Guida in linea di Secure Endpoint all'indirizzo https://console.amp.cisco.com/help/en/Content/Secure_Endpoint_User_Guide/Windows_System_Requireme.html