Sommario

Introduzione

Esclusioni dei connettori Secure Endpoint Linux in F-Secure 11.10.68 su CentOS 7.4.1708

Introduzione

Alcuni prodotti antivirus devono essere configurati per essere compatibili con il connettore Secure Endpoint Linux.

Esclusioni dei connettori Secure Endpoint Linux in F-Secure 11.10.68 su CentOS 7.4.1708

1. Configurare la riga di comando F-Secure per la modalità standalone.

2. Configurare F-Secure per escludere /opt/cisco/amp e tutte le sottodirectory dalla scansione.

3. Configurare F-Secure per aggiungere operazioni di accesso ai file da parte dei programmi seguenti a un elenco Consenti:

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. Configurare Secure Endpoint in modo da escludere le seguenti directory e sottodirectory:

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure