Sommario

Annuncio di fine supporto per Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 per il connettore Cisco AMP for Endpoints per Windows

Opzioni di migrazione dei prodotti

Per ulteriori informazioni

Annuncio di fine supporto per Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 per il connettore Cisco AMP for Endpoints per Windows

Cisco annuncia le date di fine supporto per i sistemi operativi Microsoft Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 per Cisco AMP for Endpoints Windows Connector. L'ultima versione di Cisco AMP for Endpoints Windows Connector che supporta questi sistemi operativi sarà la versione 5.x.

La tabella 1 descrive le fasi cardine, le definizioni e le date di fine supporto per i sistemi operativi interessati.  Per i clienti con contratti di assistenza e supporto attivi e a pagamento, il supporto sarà disponibile in base ai termini e alle condizioni del contratto di assistenza del cliente per i sistemi operativi supportati.

Nella tabella 2 sono elencati i sistemi operativi supportati da AMP for Endpoints Windows Connector v6.0.  I clienti con contratti di assistenza attivi continueranno a ricevere supporto dal Cisco Technical Assistance Center (TAC) e a ricevere aggiornamenti software per le patch di sicurezza critiche sui sistemi operativi interessati per un periodo di un anno dalla data di questo annuncio.

Tabella 1. Date e fasi cardine di fine supporto operativo per il connettore Windows AMP for Endpoints

Cardine

Definizione

Data

Data di annuncio di fine supporto

Data in cui il documento che annuncia la fine del supporto viene distribuito al pubblico.

1 agosto 2017

Versione di AMP for Endpoints Windows Connector v6.0

Data in cui AMP for Endpoints Windows Connector v6.0 è disponibile al pubblico.

4° trim. 2017

Data di fine supporto manutenzione software:

Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v5.x su Windows XP, Windows Vista e Windows 2003

L'ultima data in cui Cisco Engineering rilascerà le correzioni dei bug per tutte le patch di sicurezza per questa versione del software. Dopo questa data, Cisco Engineering non potrà più sviluppare, riparare, mantenere o testare il software del prodotto su questi sistemi operativi.

Un anno di calendario dalla data dell'annuncio

1 agosto 2018

Data ultima assistenza:

Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v5.x su Windows XP, Windows Vista e Windows 2003

Ultima data utile per ricevere supporto tramite Cisco Technical Assistance Center (TAC) per il software in esecuzione su questi sistemi operativi. Dopo questa data, tutti i servizi di supporto per il prodotto non saranno disponibili e il prodotto diventerà obsoleto.

Un anno di calendario dalla data dell'annuncio

1 agosto 2018

Tabella 2. Sistemi operativi supportati da AMP for Endpoints Windows Connector versione 6.0 e successive

Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v6.0 supporterà i seguenti sistemi operativi:

Sistema operativo

Version

Windows

Microsoft Windows 7 (richiesto ESU)

Microsoft Windows 8 e 8.1

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows Server 2008 R2 (richiesto ESU)

Microsoft Windows Server 2012

Opzioni di migrazione dei prodotti

I clienti sono invitati ad aggiornare i propri sistemi operativi a quelli supportati da Microsoft e a installare Cisco AMP for Endpoints Windows Connector v6.0 e versioni successive.  L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile nella scheda tecnica di Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints.

Per ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Cisco AMP for Endpoints, visitare il sito http://www.cisco.com/go/amp o contattare il rappresentante commerciale locale.