Sommario

Introduzione

Come aprire l'utilità di avvio ASDM-IDM quando Macintosh OS X dichiara che "Cisco ASDM-IDM" è danneggiato e non può essere aperto?

Introduzione

Questo documento descrive la risposta a una domanda specifica su come gestire Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) con Adaptive Security Device Manager (ASDM) versione 7.1.3 e precedenti su Macintosh OS X.

Come aprire l'utilità di avvio ASDM-IDM quando Macintosh OS X dichiara che "Cisco ASDM-IDM" è danneggiato e non può essere aperto?

Quando si apre l'utilità di avvio di Adaptive Security Device Manager-IPS Device Manager (utilità di avvio di ASDM-IDM), viene visualizzato questo errore:

Questo errore viene visualizzato anche nella console. La console è disponibile in /Applications/Utilities/Console.

Come risolvere il problema?

La causa è una firma mancante nell'applicazione di avvio ASDM-IDM. Per evitare questo problema, passare a Impostazioni>Protezione e privacy>Generale. In "Consenti download applicazioni da" fare clic sul pulsante di scelta Ovunque.

È inoltre possibile aprire il pacchetto Cisco ASDM-IDM e avviare dm-Launcher.jar direttamente da /Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar. Per risolvere il problema, consultare l'ID bug Cisco CSCuh84199.