Sommario

Introduzione

Premesse

Architettura di Smart Licensing

Architettura generale

Nomenclatura

Stati di Smart Agent

Diritti ASA

Configurazione

Failover (alta disponibilità)

Caso aziendale: Licenza ASA HA su FP2100

Cluster ASA

Verifica e debug

Output di esempio dei comandi di verifica dello chassis (MIO)

Output di esempio dei comandi di verifica dell'ASA

Registrazione completata

Autorizzazione scaduta

Output di esempio dalla CLI dello chassis

UNREGISTERED

Registrazione in corso

Errore di registrazione

Periodo di valutazione

Problemi di licenza comuni sullo chassis FXOS (MIO)

Errore di registrazione: Token non valido

Fasi consigliate

Errore di registrazione: Product Already Registered

Fasi consigliate

Errore di registrazione: Offset data oltre il limite

Passaggio consigliato

Errore di registrazione: Impossibile risolvere l'host

Fasi consigliate

Errore di registrazione: Impossibile autenticare il server

Fasi consigliate

Verifica CLI

Errore di registrazione: Trasporto HTTP non riuscito

Fasi consigliate

Errore di registrazione: Impossibile connettersi all'host

Fasi consigliate

Errore di registrazione: Il server HTTP restituisce il codice di errore >= 400

Fasi consigliate

Errore di registrazione: Analisi del messaggio di risposta back-end non riuscita

Fasi consigliate

Problemi di licenza sull'appliance ASA - serie 1xxx/21xx

Errore di registrazione: Errore di invio messaggio di comunicazione

Fasi consigliate

Requisiti speciali per i diritti aggiuntivi

Stato del diritto durante l'operazione di riavvio

Contatta il supporto Cisco TAC

FP41xx/FP9300

FP1xxx/FP21xx

Domande frequenti

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la funzione Adaptive Security Appliance (ASA) Smart Licensing su Firepower eXtensible Operating System (FXOS).

Premesse

Quando sullo chassis è installata un'appliance ASA, viene utilizzata la licenza Smart su Firepower eXtensible Operating System (FXOS). Per Firepower Threat Defense (FTD) e Firepower Management Center (FMC) Smart Licensing, consultare la sezione relativa all'utilizzo della registrazione delle licenze Smart FMC e FTD e alla risoluzione dei problemi comuni della Guida.

Questo documento descrive principalmente gli scenari in cui lo chassis FXOS ha accesso diretto a Internet. Se lo chassis FXOS non è in grado di accedere a Internet, è necessario prendere in considerazione un Satellite Server o una prenotazione permanente delle licenze (PLR). Per ulteriori dettagli sulla gestione offline, consultare la guida alla configurazione di FXOS.

Architettura di Smart Licensing

Panoramica generale dei componenti dello chassis:

- Sia il modulo di input/output di gestione (MIO) che i singoli moduli svolgono un ruolo in Smart Licensing.

- MIO non richiede alcuna licenza per il funzionamento.

- Le applicazioni SA in ogni modulo devono essere concesse in licenza

Il supervisore FXOS è MIO. e il MIO contiene tre componenti principali:

- Smart Agent

- Gestione licenze

- AppAG

Architettura generale

Nomenclatura

Termine

Descrizione

Cisco License Authority

La licenza Cisco back-end per Smart Licensing. Gestisce tutte le informazioni relative alle licenze dei prodotti. Ciò include diritti e informazioni sui dispositivi.

Account Smart License

Account che dispone di tutti i diritti per l'accessorio.

ID token

Identificatore utilizzato per distinguere lo Smart License Account quando l'accessorio è registrato.

Diritto

Equivalente a una licenza. Corrisponde a una singola feature o a un intero livello di feature.

Chiave di attivazione del prodotto (PAK)

Il vecchio meccanismo di concessione delle licenze è legato a un singolo accessorio.

Stati di Smart Agent

State

Descrizione

Non configurato

Le licenze intelligenti non sono abilitate.

Non identificato

Le licenze Smart sono state abilitate, ma Smart Agent non ha ancora contattato Cisco per la registrazione.

Registrato

L'agente ha contattato l'autorità per le licenze Cisco e ha effettuato la registrazione.

Autorizzato

Quando un agente riceve uno stato di non conformità in risposta a una richiesta di autorizzazione dei diritti.

Non conforme (OOC)

Quando un agente riceve uno stato OOC in risposta a una richiesta di autorizzazione di adesione.

Autorizzazione scaduta

Se l'agente non comunica con Cisco da 90 giorni.

Diritti ASA

Di seguito sono riportati i diritti ASA supportati:

- Livello standard

- Contesto multiplo

- Crittografia avanzata (3DES)

- GTP (Mobile/Service Provider)

Configurazione

Utilizzare le istruzioni contenute nei seguenti documenti:

- Smart Software Licensing (ASAv, ASA su Firepower)

- Gestione delle licenze per l'appliance ASA

Prima di qualsiasi configurazione a livello di funzionalità:

asa(config-smart-lic)# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Invalid (0)

No entitlements in use

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

***************************************************************************

*                                 WARNING                                 *

*                                                                         *

*    THIS DEVICE IS NOT LICENSED WITH A VALID FEATURE TIER ENTITLEMENT    *

*                                                                         *

***************************************************************************

Configura livello standard:

asa(config)# license smart

INFO: License(s) corresponding to an entitlement will be activated only after an entitlement request has been authorized.

asa(config-smart-lic)# feature tier standard

asa(config-smart-lic)# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number: FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 10

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 20000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 20000

Total VPN Peers : 20000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 15000

Clustetext

Failover (alta disponibilità)

Come documentato nella guida alla configurazione dell'ASA, ciascuna unità Firepower deve essere registrata presso l'autorità di licenza o il server satellite.

Verifica dalla CLI dell'ASA:

asa# show failover | include host

This host: Primary - Active

Other host: Secondary - Standby Ready

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

L'unità di standby:

asa# show failover | i host

This host: Secondary - Standby Ready

Other host: Primary - Active

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Not applicable in standby state

No entitlements in use

Serial Number:  FCH12455DEF

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Disabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Caso aziendale: Licenza ASA HA su FP2100

- La versione 2010, l'ASA comunica con il portale Cisco Smart Licensing (cloud) tramite le interfacce ASA, non tramite la gestione FXOS.

- È necessario registrare entrambe le appliance ASA sul portale Cisco Smart Licensing (cloud).

In questo caso, l'autenticazione locale HTTP viene utilizzata su un'interfaccia esterna:

ciscoasa(config)# show run http

http server enable

http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside

ciscoasa(config)# show run aaa

aaa authentication http console LOCAL

ciscoasa(config)# show run username

username cisco password ***** pbkdf2

È possibile connettersi all'appliance ASA solo tramite ASDM se è stata abilitata una licenza 3DES/AES. Per un'ASA non ancora registrata, questa operazione è possibile solo su un'interfaccia management-onlynon registrata. In base alla guida alla configurazione, "La crittografia avanzata (3DES/AES) è disponibile per le connessioni di gestione prima della connessione all'autorità di licenza o al server satellitare, in modo da poter avviare ASDM. L'accesso ASDM è disponibile solo sulle interfacce di sola gestione con crittografia predefinita. Il traffico diretto non è consentito fino a quando non ci si connette e non si ottiene la licenza per la crittografia avanzata."

In un caso diverso si riceve:

ciscoasa(config)# debug ssl 255

debug ssl enabled at level 255.

error:1408A0C1:SSL routines:ssl3_get_client_hello:no shared cipher

Per risolvere il problema dell'ASA, sull'interfaccia con connessione Internet è configurata la sola gestione, quindi è possibile la connessione ASDM:

interface Ethernet1/2

management-only

nameif outside

security-level 100

ip address 192.168.123.111 255.255.255.0 standby 192.168.123.112

Configurare Smart Licensing sull'appliance ASA primaria:

Passare a Monitoraggio > Proprietà > Smart License per controllare lo stato della registrazione:

Verifica CLI ASA principale:

ciscoasa/pri/act# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: NGFW

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Nov 25 2020 16:43:59 UTC

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: May 24 2021 16:43:58 UTC

Registration Expires: Nov 25 2021 16:39:12 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Nov 25 2020 16:47:42 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Nov 25 2020 16:47:42 UTC

Next Communication Attempt: Dec 25 2020 16:47:41 UTC

Communication Deadline: Feb 23 2021 16:42:46 UTC

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

Firepower 2100 ASA Standard (FIREPOWER_2100_ASA_STANDARD):

Description: Firepower 2100 ASA Standard

Count: 1

Version: 1.0

Status: AUTHORIZED

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD12345ABC

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.3.6_rel/38

ciscoasa/pri/act# show run license

license smart

feature tier standard

ciscoasa/pri/act# show license features

Serial Number: JAD12345ABC

Export Compliant: YES

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 2

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 4

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Collegare l'appliance ASA in standby tramite ASDM (ciò è possibile solo se l'ASA è stata configurata con un IP in standby). L'ASA in standby è mostrata come UNREGISTERED e questo è previsto perché non è stata registrata sul portale delle Smart Licensing:

La CLI dell'ASA in standby mostra:

ciscoasa/sec/stby# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD123456A

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.3.6_rel/38

ciscoasa/sec/stby# show run license

license smart

feature tier standard

Le funzionalità della licenza sono abilitate sull'appliance ASA in standby:

ciscoasa/sec/stby# show license features

Serial Number: JAD123456A

Export Compliant: NO

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Disabled

Security Contexts : 2

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 4

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Registrare l'appliance ASA in standby:

Il risultato sull'appliance ASA in standby è REGISTERED:

Verifica CLI su ASA in standby:

ciscoasa/sec/stby# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: NGFW

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Nov 25 2020 17:06:51 UTC

Last Renewal Attempt: None

Next Renewal Attempt: May 24 2021 17:06:51 UTC

Registration Expires: Nov 25 2021 17:01:47 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Nov 25 2020 17:07:28 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Nov 25 2020 17:07:28 UTC

Next Communication Attempt: Dec 25 2020 17:07:28 UTC

Communication Deadline: Feb 23 2021 17:02:15 UTC

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-2140,SN:JAD123456AX

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.3.6_rel/38

ciscoasa/sec/stby# show license feature

Serial Number: JAD123456A

Export Compliant: YES

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 2

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces : Unlimited

Maximum VLANs : 1024

Inside Hosts : Unlimited

Failover : Active/Active

Encryption-DES : Enabled

Encryption-3DES-AES : Enabled

Security Contexts : 4

Carrier : Disabled

AnyConnect Premium Peers : 10000

AnyConnect Essentials : Disabled

Other VPN Peers : 10000

Total VPN Peers : 10000

AnyConnect for Mobile : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled

Advanced Endpoint Assessment : Enabled

Shared License : Disabled

Total TLS Proxy Sessions : 10000

Cluster : Disabled

Cluster ASA

Se le licenze dei dispositivi non corrispondono, il cluster non è formato:

Cluster unit unit-1-1 transitioned from DISABLED to CONTROL

New cluster member unit-2-1 rejected due to encryption license mismatch

Configurazione cluster completata:

asa(config)# cluster group GROUP1

asa(cfg-cluster)# enable

Removed all entitlements except per-unit entitlement configuration before joining cluster as data unit.

Detected Cluster Control Node.

Beginning configuration replication from Control Node.

.

Cryptochecksum (changed): ede485ad d7fb9644 2847deaf ba16830b

End configuration replication from Control Node.

Nodo di controllo cluster:

asa# show cluster info | i state

This is "unit-1-1" in state CONTROL_NODE

Unit "unit-2-1" in state DATA_NODE

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 2

Requested time: Mon, 10 Aug 2020 08:12:38 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Unità dati cluster:

asa# show cluster info | i state

This is "unit-2-1" in state DATA_NODE

Unit "unit-1-1" in state CONTROL_NODE

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Strong encryption:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_ENCRYPTION,1.0_052986db-c5ad-40da-97b1-ee0438d3b2c9

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 3

Requested time: Mon, 10 Aug 2020 07:29:45 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345A6B

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Failover cluster licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 20

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

Verifica e debug

Riepilogo dei comandi di verifica per lo chassis (MIO):

FPR4125# show license all

FPR4125# show license techsupport

FPR4125# scope monitoring

FPR4125 /monitoring # scope callhome

FPR4125 /monitoring/callhome # show expand

FPR4125# scope system

FPR4125 /system # scope services

FPR4125 /system/services # show dns

FPR4125 /system/services # show ntp-server

FPR4125# scope security

FPR4125 /security # show trustpoint

FPR4125# show clock

FPR4125# show timezone

FPR4125# show license usage

Verifica della configurazione:

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show configuration

Riepilogo dei comandi di verifica ASA:

asa# show run license

asa# show license all

asa# show license entitlement

asa# show license features

asa# show tech-support license

asa# debug license 255

Output di esempio dei comandi di verifica dello chassis (MIO)

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: EU TAC

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 10 2018 23:30:02 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Mar 12 2020 23:16:11 UTC

Next Renewal Attempt: Sep 08 2020 23:16:10 UTC

Registration Expires: Mar 12 2021 23:11:09 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Aug 04 2020 07:58:46 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Aug 04 2020 07:58:46 UTC

Next Communication Attempt: Sep 03 2020 07:58:45 UTC

Communication Deadline: Nov 02 2020 07:53:44 UTC

License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: True

Status: Not started

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

License Usage

==============

Firepower 4100 ASA Standard (FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD):

Description: Firepower 4100 ASA Standard

Count: 1

Version: 1.0

Status: AUTHORIZED

Export status: NOT RESTRICTED

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-4125-SUP,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 4.6.9_rel/104

Reservation Info

================

License reservation: DISABLED

FPR4125-1# scope monitoring

FPR4125-1 /monitoring # scope callhome

FPR4125-1 /monitoring/callhome # show expand

Callhome:

Admin State: Off

Throttling State: On

Contact Information:

Customer Contact Email:

From Email:

Reply To Email:

Phone Contact e.g., +1-011-408-555-1212:

Street Address:

Contract Id:

Customer Id:

Site Id:

Switch Priority: Debugging

Enable/Disable HTTP/HTTPS Proxy: Off

HTTP/HTTPS Proxy Server Address:

HTTP/HTTPS Proxy Server Port: 80

SMTP Server Address:

SMTP Server Port: 25

Anonymous Reporting:

Admin State

-----------

Off

Callhome periodic system inventory:

Send periodically: Off

Interval days: 30

Hour of day to send: 0

Minute of hour: 0

Time last sent: Never

Next scheduled: Never

Destination Profile:

Name: full_txt

Level: Warning

Alert Groups: All,Cisco Tac,Diagnostic,Environmental

Max Size: 5000000

Format: Full Txt

Reporting: Smart Call Home Data

Name: short_txt

Level: Warning

Alert Groups: All,Cisco Tac,Diagnostic,Environmental

Max Size: 5000000

Format: Short Txt

Reporting: Smart Call Home Data

Name: SLProfile

Level: Normal

Alert Groups: Smart License

Max Size: 5000000

Format: Xml

Reporting: Smart License Data

Destination:

Name Transport Protocol Email or HTTP/HTTPS URL Address

---------- ------------------ -------------------------------

SLDest Https https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show dns

Domain Name Servers:

IP Address: 172.16.200.100

FPR4125-1 /system/services # show ntp-server

NTP server hostname:

Name                                                             Time Sync Status

---------------------------------------------------------------- ----------------

10.62.148.75                                                     Unreachable Or Invalid Ntp Server

172.18.108.14                                                    Time Synchronized

172.18.108.15                                                    Candidate

FPR4125-1# scope security

FPR4125-1 /security # show trustpoint

Trustpoint Name: CHdefault

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

…

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

Trustpoint Name: CiscoLicRoot

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDITCCAgmgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsFADAyMQ4wDAYDVQQKEwVDaXNj

…

QYYWqUCT4ElNEKt1J+hvc5MuNbWIYv2uAnUVb3GbsvDWl99/KA==

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

Trustpoint Name: CSCO2099SUDI

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDITCCAgmgAwIBAgIJAZozWHjOFsHBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMC0xDjAMBgNV

…

PKkmBlNQ9hQcNM3CSzVvEAK0CCEo/NJ/xzZ6WX1/f8Df1eXbFg==

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

Trustpoint Name: CSCOBA2099SUDI

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDQTCCAimgAwIBAgIJAaZa8V7plOvhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMD0xDjAMBgNV

…

b/JPEAZkbji0RQTWLyfR82LWFLo0

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

FPR4125-1# show clock

Tue Aug  4 09:55:50 UTC 2020

FPR4125-1# show timezone

Timezone:

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show configuration

scope services

create ssh-server host-key rsa

delete ssh-server host-key ecdsa

disable ntp-authentication

disable telnet-server

enable https

enable ssh-server

enter dns 192.0.2.100

enter ip-block 0.0.0.0 0 https

exit

enter ip-block 0.0.0.0 0 ssh

exit

enter ntp-server 10.62.148.75

set ntp-sha1-key-id 0

!       set ntp-sha1-key-string

exit

enter ntp-server 172.18.108.14

set ntp-sha1-key-id 0

!       set ntp-sha1-key-string

exit

enter ntp-server 172.18.108.15

set ntp-sha1-key-id 0

!       set ntp-sha1-key-string

exit

scope shell-session-limits

set per-user 32

set total 32

exit

scope telemetry

disable

exit

scope web-session-limits

set per-user 32

set total 256

exit

set domain-name ""

set https auth-type cred-auth

set https cipher-suite "ALL:!DHE-PSK-AES256-CBC-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!

EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!DES-CBC3-SHA:!ADH:!3DES:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!MEDIUM:!NULL:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+EXP"

set https cipher-suite-mode high-strength

set https crl-mode strict

set https keyring default

set https port 443

set ssh-server host-key ecdsa secp256r1

set ssh-server host-key rsa 2048

set ssh-server kex-algorithm diffie-hellman-group14-sha1

set ssh-server mac-algorithm hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512

set ssh-server encrypt-algorithm aes128-cbc aes128-ctr aes192-cbc aes192-ctr aes256-cbc aes256-ctr chacha20-poly1305_openssh_com

set ssh-server rekey-limit volume none time none

set ssh-client kex-algorithm diffie-hellman-group14-sha1

set ssh-client mac-algorithm hmac-sha1 hmac-sha2-256 hmac-sha2-512

set ssh-client encrypt-algorithm aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr

set ssh-client rekey-limit volume none time none

set ssh-client stricthostkeycheck disable

set timezone ""

exit

FPR4125-1# show license usage

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Aug 04 2020 07:58:46 UTC

Firepower 4100 ASA Standard (FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD):

Description: Firepower 4100 ASA Standard

Count: 1

Version: 1.0

Status: AUTHORIZED

Export status: NOT RESTRICTED

Output di esempio dei comandi di verifica dell'ASA

asa# show run license

license smart

feature tier standard

asa# show license all

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

asa# show license entitlement

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

asa# show license features

Serial Number:  FCH12345ABC

License mode: Smart Licensing

Licensed features for this platform:

Maximum Physical Interfaces       : Unlimited

Maximum VLANs                     : 1024

Inside Hosts                      : Unlimited

Failover                          : Active/Active

Encryption-DES                    : Enabled

Encryption-3DES-AES               : Enabled

Security Contexts                 : 10

Carrier                           : Disabled

AnyConnect Premium Peers          : 20000

AnyConnect Essentials             : Disabled

Other VPN Peers                   : 20000

Total VPN Peers                   : 20000

AnyConnect for Mobile             : Enabled

AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Enabled

Advanced Endpoint Assessment      : Enabled

Shared License                    : Disabled

Total TLS Proxy Sessions          : 15000

Cluster                           : Enabled

asa#  show tech-support license

Smart licensing enabled: Yes

Compliance status: In compliance

Overall licensed status: Authorized (3)

Entitlement(s):

Feature tier:

Tag: regid.2015-10.com.cisco.FIREPOWER_4100_ASA_STANDARD,1.0_7d7f5ee2-1398-4b0e-aced-b3f7fb1cacfc

Version: 1.0

Enforcement mode: Authorized

Handle: 1

Requested time: Tue, 04 Aug 2020 07:58:13 UTC

Requested count: 1

Request status: Complete

Registrazione completata

L'output viene generato dall'interfaccia utente di gestione dello chassis:

Smart Licensing is ENABLED

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: EU TAC

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 10 2018 23:30:02 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Mar 12 2020 23:16:11 UTC

Next Renewal Attempt: Sep 08 2020 23:16:10 UTC

Registration Expires: Mar 12 2021 23:11:09 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Jul 05 2020 17:49:15 UTC

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Jul 05 2020 17:49:15 UTC

Next Communication Attempt: Aug 04 2020 17:49:14 UTC

Communication Deadline: Oct 03 2020 17:44:13 UTC

License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: True

Status: Not started

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Cisco Success Network: DISABLED

Autorizzazione scaduta

L'output viene generato dall'interfaccia utente del gestore dello chassis:

Smart Licensing is ENABLED

Utility:

Status: DISABLED

Data Privacy:

Sending Hostname: yes

Callhome hostname privacy: DISABLED

Smart Licensing hostname privacy: DISABLED

Version privacy: DISABLED

Transport:

Type: Callhome

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco SVS temp - request access through licensing@cisco.com

Virtual Account: Sample Account

Export-Controlled Functionality: ALLOWED

Initial Registration: SUCCEEDED on Nov 22 2019 08:17:30 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Aug 04 2020 07:32:08 UTC

Failure reason: Agent received a failure status in a response message. Please check the Agent log file for the detailed message.

Next Renewal Attempt: Aug 04 2020 08:33:48 UTC

Registration Expires: Nov 21 2020 08:12:20 UTC

License Authorization:

Status: AUTH EXPIRED on Aug 04 2020 07:10:16 UTC

Last Communication Attempt: FAILED on Aug 04 2020 07:10:16 UTC

Failure reason: Data and signature do not match

Next Communication Attempt: Aug 04 2020 08:10:14 UTC

Communication Deadline: DEADLINE EXCEEDED

License Conversion:

Automatic Conversion Enabled: True

Status: Not started

Export Authorization Key:

Features Authorized:

<none>

Last Configuration Error

=========================

Command : register idtoken ZDA2MjFlODktYjllMS00NjQwLTk0MmUtYmVkYWU2NzIyZjYwLTE1ODIxODY2%0AMzEwODV8K2RWVTNURGFIK0tDYUhOSjg3bjFsdytwbU1SUi81N20rQTVPN2lT%0AdEtvYz0%3D%0A

Error : Smart Agent already registered

Cisco Success Network: DISABLED

Output di esempio dalla CLI dello chassis

UNREGISTERED

firepower# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Registrazione in corso

firepower# scope license

firepower /license # register idtoken

firepower /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION PENDING

Initial Registration: First Attempt Pending

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Errore di registrazione

firepower /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Initial Registration: FAILED on Aug 04 04:46:47 2020 UTC

Failure reason: HTTP transport failed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Periodo di valutazione

firepower# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS

Initial Registration: FAILED on Aug 04 04:46:47 2020 UTC

Next Registration Attempt: Aug 04 05:06:16 2020 UTC

License Authorization:

Status: EVALUATION MODE

Evaluation Period Remaining: 89 days, 14 hours, 26 minutes, 20 seconds

License Usage

==============

(ASA-SSP-STD):

Description:

Count: 1

Version: 1.0

Status: EVALUATION MODE

Product Information

===================

UDI: PID:F9K-C9300-SUP-K9,SN:JAD12345678

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.2.2_throttle/6

Problemi di licenza comuni sullo chassis FXOS (MIO)

Errore di registrazione: Token non valido

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:39:24 UTC

Failure reason: {"token":["The token 'ODNmNTExMTAtY2YzOS00Mzc1LWEzNWMtYmNiMm

UyNzM4ZmFjLTE1OTkxMTkz%0ANDk0NjR8NkJJdWZpQzRDbmtPR0xBWlVpUzZqMjlySnl5QUczT2M0YVI

vcmxm%0ATGczND0%3D%0B' is not valid."]}

Fasi consigliate

1. Verificare se l'URL della funzione call-home fa riferimento a Cisco License Central.

2. Accedere a Cisco License Central e verificare se il token è stato generato da lì o se è scaduto.

Errore di registrazione: Product Already Registered

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 01:30:00 2020 UTC

Failure reason: {"sudi":["The product 'firepower.com.cisco.

FPR9300,1.0_ed6dadbe-c965-4aeb-ab58-62e34033b453' and sudi {\"suvi\"=>nil,

\"uuid\"=>nil, \"host_identifier\"=>nil, \"udi_pid\"=>\"FPR9K-SUP\",

\"udi_serial_number\"=>\"JAD1234567S\", \"udi_vid\"=>nil, \"mac_address\"=>nil}

have already been registered."]}

Fasi consigliate

1. Accedere a Cisco License Central.

2. Selezionare la scheda Product Instances (Istanze prodotto) in ALL virtual accounts (TUTTI gli account virtuali).

3. Individuare la vecchia istanza di registrazione in base al numero di serie e rimuoverla.

4. Il problema potrebbe essere causato da:

1. Errore durante il rinnovo automatico quando l'ora e la data non sono configurate correttamente, ad esempio non è configurato alcun server NTP.

2. Ordine errato delle operazioni quando si passa da un satellite a un server di produzione. Ad esempio, modificare prima l'URL e quindi annullare la registrazione.

Errore di registrazione: Offset data oltre il limite

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 01:30:00 2020 UTC

Failure reason: {"timestamp":["The device date '1453329321505' is offset beyond the allowed tolerance limit."]}

Passaggio consigliato

Controllare la configurazione data/ora per assicurarsi che sia configurato un server NTP.

Errore di registrazione: Impossibile risolvere l'host

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS

Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Failed to resolve host

Next Registration Attempt: Aug 07 2020 07:16:42 UTC

Registration Error: Failed to resolve host

Fasi consigliate

1. Verificare che l'URL di callhome SLDest sia corretto (monitoraggio ambito > callhome ambito > mostra espansione).

2. Verificare che la configurazione del server DNS MIO sia corretta, ad esempio da CLI:

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show dns

Domain Name Servers:

IP Address: 172.31.200.100

3. Provare a eseguire il ping dalla CLI dello chassis su tools.cisco.com e verificare se viene risolto:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# ping tools.cisco.com

4. Provare a eseguire il ping dalla CLI dello chassis sul server DNS:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# ping 172.31.200.100

PING 172.31.200.100 (172.31.200.100) from 10.62.148.225 eth0: 56(84) bytes of data.

^C

--- 172.31.200.100 ping statistics ---

4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3001ms

5. Abilitare l'acquisizione sull'interfaccia di gestione dello chassis (MIO) (applicabile solo su FP41xx/FP93xx) e controllare la comunicazione DNS durante l'esecuzione di un test ping su tools.cisco.com:

FPR4125-1# connect fxos

FPR4125-1(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 53" limit-captured-frames 0 limit-frame-size 10000

Capturing on 'eth0'

1 2020-08-07 08:10:45.252955552 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x26b4 A tools.cisco.com

2 2020-08-07 08:10:47.255015331 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x26b4 A tools.cisco.com

3 2020-08-07 08:10:49.257160749 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x5019 A tools.cisco.com

4 2020-08-07 08:10:51.259222753 10.62.148.225 → 172.31.200.100 DNS 75 Standard query 0x5019 A tools.cisco.com

Errore di registrazione: Impossibile autenticare il server

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

Fasi consigliate

1. Verificare se il certificato del canale di trust MIO predefinito è corretto, ad esempio:

FPR4125-1# scope security

FPR4125-1 /security # show trustpoint

Trustpoint Name: CHdefault

Trustpoint certificate chain: -----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

...

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

Cert Status: Valid

2. Verificare che il server NTP e il fuso orario siano impostati correttamente. La verifica del certificato deve avere la stessa durata tra il server e il client. A tale scopo, utilizzare il protocollo NTP per sincronizzare l'ora. Ad esempio, la verifica dell'interfaccia utente FXOS:

Verifica CLI

FPR4125-1# scope system

FPR4125-1 /system # scope services

FPR4125-1 /system/services # show ntp-server

NTP server hostname:

Name                                                   Time Sync Status

------------------------------------------------------ ----------------

10.62.148.75                                           Unreachable Or Invalid Ntp Server

172.18.108.14                                          Time Synchronized

172.18.108.15                                          Candidate

Abilitare un'acquisizione e controllare la comunicazione TCP (HTTPS) tra MIO e tools.cisco.com. Sono disponibili alcune opzioni:

- È possibile chiudere la sessione HTTPS all'interfaccia utente FXOS e impostare un filtro di acquisizione nella CLI per HTTPS, ad esempio:

FPR4100(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "tcp port 443" limit-captured-frames 50

Capturing on eth0

2017-01-12 13:09:44.296256 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460 TSV=206433871 TSER=0 WS=9

2017-01-12 13:09:44.452405  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 TCP https > 43278 [SYN,ACK] Seq=0 Ack=1 Win=32768 Len=0 MSS=1380 TSV=2933962056 TSER=206433871

2017-01-12 13:09:44.452451 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5840 Len=0 TSV=206433887 TSER=2933962056

2017-01-12 13:09:44.453219 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  SSL Client Hello

2017-01-12 13:09:44.609171  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 TCP https > 43278 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=32251 Len=0 TSV=2933962263 TSER=206433887

2017-01-12 13:09:44.609573  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 SSL Continuation Data

2017-01-12 13:09:44.609595 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [ACK] Seq=518 Ack=1369 Win=8208 Len=0 TSV=206433902 TSER=2933962264

2017-01-12 13:09:44.609599  72.163.4.38 -> 10.62.148.37 SSL Continuation Data

2017-01-12 13:09:44.609610 10.62.148.37 -> 72.163.4.38  TCP 43278 > https [ACK] Seq=518 Ack=2737 Win=10944 Len=0 TSV=206433902 TSER=2933962264

- Inoltre, se si desidera mantenere aperta l'interfaccia utente FXOS, è possibile specificare nell'acquisizione gli IP di destinazione (72.163.4.38 e 173.37.145.8 sono i server tools.cisco.com al momento della scrittura). Si consiglia inoltre di salvare la cattura in formato pcap e di controllarla in Wireshark. Questo è un esempio di registrazione riuscita:

FPR4125-1(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "tcp port 443 and (host 72.163.4.38 or host 173.37.145.8)" limit-captured-frames 0 limit-frame-size 10000 write workspace:///SSL.pcap

Capturing on 'eth0'

1 2020-08-07 08:39:02.515693672 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TCP 74 59818 → 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=800212367 TSecr=0 WS=512

2 2020-08-07 08:39:02.684723361 173.37.145.8 → 10.62.148.225 TCP 60 443 → 59818 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8190 Len=0 MSS=1330

3 2020-08-07 08:39:02.684825625 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TCP 54 59818 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0

4 2020-08-07 08:39:02.685182942 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TLSv1 571 Client Hello

…

11 2020-08-07 08:39:02.854525349 10.62.148.225 → 173.37.145.8 TCP 54 59818 → 443 [ACK] Seq=518 Ack=3991 Win=37240 Len=0

- Per esportare il file pcap in un server FTP remoto:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# dir

1 56936 Aug 07 08:39:35 2020 SSL.pcap

1    29 May 06 17:48:02 2020 blade_debug_plugin

1    19 May 06 17:48:02 2020 bladelog

1    16 Dec 07 17:24:43 2018 cores

2  4096 Dec 07 17:28:46 2018 debug_plugin/

1    31 Dec 07 17:24:43 2018 diagnostics

2  4096 Dec 07 17:22:28 2018 lost+found/

1    25 Dec 07 17:24:31 2018 packet-capture

2  4096 Sep 24 07:05:40 2019 techsupport/

Usage for workspace://

3999125504 bytes total

284364800 bytes used

3509907456 bytes free

FPR4125-1(local-mgmt)# copy workspace:///SSL.pcap ftp://ftp_user@10.62.148.41/SSL.pcap

Password:

FPR4125-1(local-mgmt)#

Errore di registrazione: Trasporto HTTP non riuscito

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: HTTP transport failed

Fasi consigliate

1. Verificare che l'URL della funzione call-home sia corretto. È possibile verificare questa condizione dall'interfaccia utente FXOS o dalla CLI (monitoraggio ambito > show callhome detail expand).

2. Abilitare un'acquisizione e controllare la comunicazione TCP (HTTPS) tra MIO e tools.cisco.com, come mostrato nella sezione Failed to Authenticate Server (Impossibile autenticare server) in questo documento.

Errore di registrazione: Impossibile connettersi all'host

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Could Not connect to host

Fasi consigliate

1. Se è abilitata una configurazione proxy, verificare che l'URL e la porta proxy siano configurati correttamente.

2. Abilitare un'acquisizione e controllare la comunicazione TCP (HTTPS) tra MIO e tools.cisco.com, come mostrato nella sezione Failed to Authenticate Server (Impossibile autenticare server) in questo documento.

Errore di registrazione: Il server HTTP restituisce il codice di errore >= 400

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: HTTP server returns error code >= 400. Contact proxy server admin if proxy configuration is enabled

Fasi consigliate

1. Se è abilitata una configurazione proxy, contattare l'amministratore del server proxy per informazioni sulle impostazioni proxy.

2. Abilitare un'acquisizione e controllare la comunicazione TCP (HTTPS) tra MIO e tools.cisco.com, come mostrato nella sezione Failed to Authenticate Server (Impossibile autenticare server) in questo documento. Provare a eseguire nuovamente la registrazione (opzione force) dalla CLI di FXOS:

FPR4125-1 /license # register idtoken ODNmNTExMTAtY2YzOS00Mzc1LWEzNWMtYmNiMmUyNzM4ZmFjLTE1OTkxMTkz%0ANDk0NjR8NkJJdWZpQzRDbmtPR0xBWlVpUzZqMjlySnl5QUczT2M0YVIvcmxm%0ATGczND0%3D%0A force

Errore di registrazione: Analisi del messaggio di risposta back-end non riuscita

FPR4125-1# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED - REGISTRATION FAILED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 06:58:46 UTC

Failure reason: Parsing backend response message failed

Fasi consigliate

1. Riprova automaticamente in seguito. Utilizzare il comando di rinnovo per riprovare immediatamente.

FPR4125-1# scope license

FPR4125-1 /license # scope licdebug

FPR4125-1 /license/licdebug # renew

2. Verificare che l'URL del call-home sia corretto.

Problemi di licenza sull'appliance ASA - serie 1xxx/21xx

Errore di registrazione: Errore di invio messaggio di comunicazione

ciscoasa# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERING - REGISTRATION IN PROGRESS

Export-Controlled Functionality: NOT ALLOWED

Initial Registration: FAILED on Aug 07 2020 11:29:42 UTC

Failure reason: Communication message send error

Next Registration Attempt: Aug 07 2020 11:46:13 UTC

Fasi consigliate

1. Verificare le impostazioni DNS:

ciscoasa# show run dns

2. Provare a eseguire il ping di tools.cisco.com. In questo caso, viene utilizzata l'interfaccia di gestione:

ciscoasa# ping management tools.cisco.com

^

ERROR: % Invalid Hostname

3. Controllare la tabella di routing:

ciscoasa# show route management-only

Assicurarsi di avere una licenza abilitata, ad esempio:

ciscoasa# show run license

license smart

feature tier standard

feature strong-encryption

4. Abilitare l'acquisizione sull'interfaccia che instrada verso il tools.cisco.com (se si esegue l'acquisizione senza filtri IP, accertarsi di non avere ASDM aperto quando si esegue l'acquisizione per evitare rumori di acquisizione non necessari).

ciscoasa# capture CAP interface management match tcp any any eq 443

Avviso: L'acquisizione dei pacchetti può avere un impatto negativo sulle prestazioni.

5. Abilitare temporaneamente il syslog di livello 7 (debug) e controllare i messaggi ASA Syslog durante il processo di registrazione:

ciscoasa(config)# logging buffer-size 10000000

ciscoasa(config)# logging buffered  7

ciscoasa(config)# logging enable

ciscoasa# show logging

%ASA-7-717025: Validating certificate chain containing 3 certificate(s).

%ASA-7-717029: Identified client certificate within certificate chain. serial number: 3000683B0F7504F7B244B3EA7FC00927E960D735, subject name: CN=tools.cisco.com,O=Cisco Systems\, Inc.,L=San Jose,ST=CA,C=US.

%ASA-7-717030: Found a suitable trustpoint _SmartCallHome_ServerCA to validate certificate.

%ASA-6-717028: Certificate chain was successfully validated with warning, revocation status was not checked.

%ASA-6-717022: Certificate was successfully validated. serial number: 3000683B0F7504F7B244B3EA7FC00927E960D735, subject name:  CN=tools.cisco.com,O=Cisco Systems\, Inc.,L=San Jose,ST=CA,C=US.

%ASA-6-725002: Device completed SSL handshake with server management:10.62.148.184/22258 to 173.37.145.8/443 for TLSv1.2 session

Riprovare a eseguire la registrazione:

ciscoasa # license smart register idtoken

force

Requisiti speciali per i diritti aggiuntivi

- Prima di configurare i diritti per i componenti aggiuntivi, è necessario acquisire un diritto livello funzionalità valido.

- Tutti i diritti per i componenti aggiuntivi devono essere rilasciati prima del rilascio dei diritti al livello funzionalità.

Stato del diritto durante l'operazione di riavvio

- Gli stati dei diritti vengono salvati nella memoria flash.

- Durante il tempo di avvio, queste informazioni vengono lette dalla memoria flash e le licenze vengono impostate in base alla modalità di imposizione salvata.

- La configurazione di avvio viene applicata in base alle informazioni di autorizzazione memorizzate nella cache.

- I diritti vengono richiesti nuovamente dopo ogni riavvio.

Contatta il supporto Cisco TAC

FP41xx/FP9300

Se tutti gli elementi menzionati in questo documento hanno esito negativo, raccogliere gli output dalla CLI dello chassis e contattare Cisco TAC:

Uscita 1

FPR4125-1# show license techsupport

Output 2:

FPR4125-1# scope monitoring

FPR4125-1 /monitoring # scope callhome

FPR4125-1 /monitoring/callhome # show detail expand

Output 3. Pacchetto di supporto per chassis FXOS:

FPR4125-1# connect local-mgmt

FPR4125-1(local-mgmt)# show tech-support chassis 1 detail

Uscita 4 (consigliata). Acquisizione di Ethanalyzer dalla CLI dello chassis:

FP1xxx/FP21xx

Uscita 1

ciscoasa# show tech-support license

Output 2:

ciscoasa# connect fxos admin

firepower-2140# connect local-mgmt

firepower-2140(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

Domande frequenti

Q: Su FP21xx, dov'è la scheda Licensing sull'interfaccia utente dello chassis (FCM)?

R: A partire dalla versione 9.13.x, FP21xx supporta 2 modalità ASA:

- Appliance

- Piattaforma

In modalità Appliance non è presente l'interfaccia utente dello chassis.

In modalità piattaforma, è disponibile un'interfaccia utente dello chassis, ma la licenza è configurata dalla CLI di ASA o da ASDM.

D'altra parte, sulle piattaforme FPR4100/9300, la licenza deve essere configurata in FCM tramite GUI o FXOS CLI e i diritti ASA devono essere richiesti da ASA CLI o ASDM.

Riferimenti:

- Gestione delle licenze per l'appliance ASA

- Dispositivi logici per Firepower 4100/9300

- Licenze: Smart Software Licensing (ASAv, ASA su Firepower)

- Implementazione della modalità piattaforma ASA con ASDM e Firepower Chassis Manager

Q: Come è possibile abilitare una licenza di crittografia avanzata?

R: Questa funzionalità viene attivata automaticamente se il token utilizzato nella registrazione FCM ha l'opzione di consentire la funzionalità di controllo dell'esportazione sui prodotti registrati con questo token abilitato.

Q: Come è possibile abilitare una licenza di crittografia avanzata se le funzionalità controllate dall'esportazione a livello di FCM e la relativa funzionalità di crittografia-3DES-AES a livello di ASA sono disabilitate?

R: Se per il token questa opzione non è abilitata, annullare la registrazione di FCM e registrarlo di nuovo con un token che abbia questa opzione abilitata.

Q: Cosa è possibile fare se l'opzione per consentire la funzionalità di controllo delle esportazioni sui prodotti registrati con questo token non è disponibile quando si genera il token?

R: Rivolgersi al team Cisco che gestisce gli account.

Q: È obbligatorio configurare la funzione di crittografia avanzata a livello di appliance ASA?

R: L'opzione di cifratura efficace è obbligatoria solo se FCM è integrato con un server satellitare precedente alla versione 2.3.0. Questo è un solo scenario in cui è necessario configurare questa funzionalità.

Q: Quali IP devono essere consentiti nel percorso tra FCM e Smart Licensing Cloud?

R: FXOS utilizza l'indirizzo https://tools.cisco.com/ (porta 443) per comunicare con il cloud di licenze. L'indirizzo https://tools.cisco.com/ viene risolto nei seguenti indirizzi IP:

- 72.163.4.38

- 173.37.145.8

Q: Perché si verifica un errore di mancata conformità?

R: Il dispositivo può non essere conforme in queste situazioni:

- Sovrautilizzo (il dispositivo usa licenze non disponibili).

- Scadenza licenza: Una licenza con limiti di tempo è scaduta.

- Mancanza di comunicazione:  Il dispositivo non è in grado di raggiungere l'Autorità di gestione licenze per la riautorizzazione.

Per verificare se l'account è in uno stato non conforme o se si avvicina a uno stato non conforme, è necessario confrontare i diritti attualmente in uso dallo chassis Firepower con quelli presenti nello Smart Account. In uno stato di non conformità, è possibile apportare modifiche alla configurazione delle funzionalità che richiedono licenze speciali, ma l'operazione non viene in altro modo modificata. Ad esempio, oltre i contesti dei limiti di licenza standard già esistenti, è possibile continuare a eseguire e modificarne la configurazione, ma non è possibile aggiungere un nuovo contesto.

Q: Perché si verifica ancora un errore di non conformità dopo l'aggiunta delle licenze?

R: Per impostazione predefinita, il dispositivo comunica con l'autorità di licenza ogni 30 giorni per verificare i diritti. Se si desidera attivarlo manualmente, è necessario eseguire la procedura seguente:

Per le piattaforme FPR100/2100, deve essere eseguito tramite ASDM o CLI:

ASA# license smart renew auth

Per le piattaforme FPR4100/9300, deve essere completato tramite la CLI di FXOS:

FP4100# scope system

FP4100 /system # scope license

FP4100 /license # scope licdebug

FP4100 /license/licdebug # renew

Q: Perché non vi sono licenze in uso sul livello ASA?

A: Verificare che i diritti ASA siano stati configurati sul livello ASA, ad esempio:

ASA(config)# license smart

ASA(config-smart-lic)# feature tier standard

Q: Perché le licenze non sono ancora in uso anche dopo la configurazione di un diritto ASA?

R: Questo stato è previsto quando si distribuisce una coppia di failover ASA in modalità attiva/standby e si controlla l'utilizzo della licenza sul dispositivo di standby. In base alla guida alla configurazione, la configurazione viene replicata sull'unità di standby, ma quest'ultima non utilizza la configurazione; rimane in uno stato di cache. Solo l'unità attiva richiede le licenze al server. Le licenze vengono aggregate in una singola licenza di failover condivisa dalla coppia di failover e questa licenza aggregata viene memorizzata anche sull'unità di standby da utilizzare se diventerà l'unità attiva in futuro. Per riferimento: licenze di failover o cluster ASA.

Q: Cosa è possibile fare se FCM non ha accesso a Internet?

R: In alternativa, è possibile implementare Cisco License Central On-Prem (in precedenza Satellite). Questo è un componente di Cisco Smart Licensing che funziona in combinazione con Cisco License Central. Offre visibilità e funzionalità di report quasi in tempo reale delle licenze Cisco acquistate e usate. Offre inoltre alle organizzazioni che operano nel campo della sicurezza un modo per accedere a un sottoinsieme delle funzionalità di Cisco License Central senza utilizzare una connessione Internet diretta per gestire la base di installazione.

Q: Dove è possibile trovare ulteriori informazioni su Cisco License Central On-Prem?

R: Queste informazioni sono disponibili nella Guida alla configurazione di FXOS:

- Configurazione di un server satellite Smart License per lo chassis Firepower 4100/9300

- Configurazione della registrazione di Firepower Chassis Manager su una licenza Cisco locale

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione della CLI per le operazioni generali della serie Cisco ASA

- Gestione delle licenze per l'appliance ASA

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems