Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Limitazioni e restrizioni

Procedura di configurazione in FMC

Verifica

Dalla GUI FMC

Da CLI FTD

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un tunnel VPN da sito a sito basato su route statica su Firepower Threat Defense gestito da Firepower Management Center.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza base del funzionamento di un tunnel VPN.

- Comprendere come spostarsi all'interno del CCP.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software:

- Cisco Firepower Management Center (FMC) versione 6.7.0

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) versione 6.7.0

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La VPN basata su route consente di determinare il traffico interessante da crittografare o inviare tramite tunnel VPN e di utilizzare il routing del traffico anziché policy/elenchi degli accessi, come nella VPN basata su policy o su crypto-map. Il dominio di crittografia è impostato per consentire tutto il traffico in entrata nel tunnel IPsec. I selettori di traffico locale e remoto IPsec sono impostati su 0.0.0.0/0.0.0..0. Ciò significa che tutto il traffico indirizzato nel tunnel IPsec viene crittografato, a prescindere dalla subnet di origine/destinazione.

Nel documento si fa riferimento alla configurazione SVTI (Static Virtual Tunnel Interface). Per la configurazione di Dynamic Virtual Tunnel Interface (DVTI) su Secure Firewall, fare riferimento a questo documento.

Limitazioni e restrizioni

Di seguito sono riportati i limiti e le restrizioni noti per i tunnel basati su route su FTD:

- Supporta solo IPsec. GRE non supportato.

- Supporta solo interfacce IPv4, IPv4, reti protette o payload VPN (nessun supporto per IPv6).

- Il routing statico e solo il protocollo BGP Dynamic Routing è supportato per le interfacce VTI che classificano il traffico per la VPN (nessun supporto per altri protocolli come OSPF, RIP e così via).

- Sono supportate solo 100 VTI per interfaccia.

- VTI non è supportato in un cluster FTD.

- VTI non è supportato in questi criteri:

QoS

NAT

· Impostazioni piattaforma

Questi algoritmi non sono più supportati in FMC/FTD versione 6.7.0 per i nuovi tunnel VPN (FMC supporta tutte le cifrature rimosse per gestire FTD < 6.7):

- Crittografia 3DES, DES e NULL non supportata nei criteri IKE.

- I gruppi DH 1, 2 e 24 non sono supportati nei criteri IKE e nelle proposte IPSec.

- Integrità MD5 non supportata nei criteri IKE.

- PRF MD5 non è supportato nei criteri IKE.

- Gli algoritmi di crittografia DES, 3DES, AES-GMAC, AES-GMAC-192 e AES-GMAC-256 non sono supportati nella proposta IPsec.

Nota: ciò vale sia per i tunnel VPN basati su route da sito a sito che per quelli basati su criteri. Per aggiornare un FTD precedente alla versione 6.7 da FMC, viene attivato un controllo di pre-convalida che avvisa l'utente delle modifiche relative alle cifrature rimosse che bloccano l'aggiornamento.

FTD 6.7 gestito tramite FMC 6.7

Configurazione disponibile

Tunnel VPN da sito a sito

Nuova installazione

Sono disponibili cifrari deboli, ma non possono essere utilizzati per configurare il dispositivo FTD 6.7.

Sono disponibili cifrari deboli, ma non possono essere utilizzati per configurare il dispositivo FTD 6.7.

Aggiornamento: FTD configurato solo con cifratura debole

Aggiornamento da FMC 6.7 UI, un controllo di pre-convalida visualizza un errore. L'aggiornamento è bloccato fino alla riconfigurazione.

Dopo l'aggiornamento FTD e presupponendo che il peer non abbia modificato le proprie impostazioni, il tunnel viene terminato.

Aggiornamento: FTD configurato solo con alcune cifrature deboli e alcune cifrature forti

Aggiornamento da FMC 6.7 UI, un controllo di pre-convalida visualizza un errore. L'aggiornamento è bloccato fino alla riconfigurazione.

Dopo l'aggiornamento del FTD e presupponendo che il peer disponga di cifrature efficaci, il tunnel viene ristabilito.

Aggiornamento: paese di classe C (non si dispone di una licenza di crittografia efficace)

Consenti DES è consentito

Consenti DES è consentito

.

Nota: non sono necessarie licenze aggiuntive. La VPN basata su route può essere configurata in modalità Licensed e Evaluation. Senza la conformità alla crittografia (funzionalità di esportazione controllate abilitate), solo DES può essere utilizzato come algoritmo di crittografia.

Procedura di configurazione in FMC

Passaggio 1. Passare a Dispositivi > VPN > Sito-sito.

Passaggio 2. Fare clic su Add VPN (Aggiungi VPN), quindi selezionare Firepower Threat Defense Device, come mostrato nell'immagine.

Passaggio 3. Fornire un nome di topologia e selezionare il tipo di VPN come VTI (Route Based). Scegliere la versione IKE.

Ai fini della presente dimostrazione:

Nome topologia: VTI-ASA

Versione IKE: IKEv2

Passaggio 4. Selezionare il dispositivo su cui configurare il tunnel, aggiungere una nuova interfaccia tunnel virtuale (fare clic sull'icona +) o selezionarne una dalla lista.

Passaggio 5. Definire i parametri della nuova interfaccia del tunnel virtuale. Fare clic su OK.

Ai fini della presente dimostrazione:

Nome: VTI-ASA

Descrizione (Facoltativa): tunnel VTI con ASA Extranet

Area di sicurezza: VTI-Zone

ID tunnel: 1

Indirizzo IP: 192.168.100.1/30

Origine tunnel: Gigabit Ethernet0/0 (esterna)

Passaggio 6. Fare clic su OK nel popup per indicare che la nuova VTI è stata creata.

Passaggio 7. Selezionare la VTI appena creata o una VTI esistente in Virtual Tunnel Interface. Fornire le informazioni per il nodo B (che è il dispositivo peer).

Ai fini della presente dimostrazione:

Dispositivo: Extranet

Nome dispositivo: ASA-Peer

Indirizzo IP endpoint: 10.106.67.252

Passaggio 8. Passare alla scheda IKE. È possibile scegliere di utilizzare un criterio predefinito oppure fare clic sul pulsante + accanto alla scheda Criterio per crearne uno nuovo.

Passaggio 9. (Facoltativo, se si crea un nuovo criterio IKEv2.) Fornire un nome per il criterio e selezionare gli algoritmi da utilizzare nel criterio. Fare clic su Save (Salva).

Ai fini della presente dimostrazione:

Nome: ASA-IKEv2-Policy

Algoritmi di integrità: SHA-512

Algoritmi di crittografia: AES-256

Algoritmi PRF: SHA-512

Gruppo Diffie-Hellman: 21

Passaggio 10. Scegliere il nuovo criterio o il criterio esistente. Selezionare il tipo di autenticazione. Se si utilizza una chiave manuale già condivisa, specificare la chiave nelle caselle Chiave e Conferma chiave.

Ai fini della presente dimostrazione:

Criterio: ASA-IKEv2-Policy

Tipo di autenticazione: chiave manuale già condivisa

Chiave: cisco123

Chiave di conferma: cisco123

Nota: se entrambi gli endpoint sono registrati sullo stesso FMC, è possibile utilizzare anche l'opzione di chiave automatica precondivisa.

Passaggio 11. Passare alla scheda IPSec. È possibile scegliere di utilizzare una proposta IPSec IKEv2 predefinita o crearne una nuova. Fare clic sul pulsante Modifica accanto alla scheda Proposta IPSec IKEv2.

Passaggio 12. (Facoltativo, se si crea una nuova proposta IPSec IKEv2.) Fornire un nome per la proposta e selezionare gli algoritmi da utilizzare nella proposta. Fare clic su Save (Salva).

Ai fini della presente dimostrazione:

Nome: ASA-IPSec-Policy

Hash ESP: SHA-512

Crittografia ESP: AES-256

Passaggio 13. Scegliere la proposta o la proposta appena creata dall'elenco delle proposte disponibili. Fare clic su OK.

Passaggio 14. (Facoltativo) Scegliere le impostazioni Perfect Forward Secrecy. Configurare Durata IPSec e Dimensione durata.

Ai fini della presente dimostrazione:

Perfect Forward Secrecy: Gruppo di moduli 21

Durata: 28800 (predefinita)

Dimensione durata: 4608000 (predefinita)

Passaggio 15. Controllare le impostazioni configurate. Fare clic su Save (Salva), come mostrato nell'immagine.

Passaggio 16. Configurare i criteri di controllo di accesso. Passare a Policy > Controllo accesso > Controllo accesso. Modificare il criterio applicato all'FTD.

Nota: il protocollo allow-vpn della connessione syspot non funziona con tunnel VPN basati su route. Le regole di controllo d'accesso devono essere configurate sia per le zone IN-> OUT che per le zone OUT -> IN.

Specificare le zone di origine e di destinazione nella scheda Zone.

Specificare le reti di origine e di destinazione nella scheda Reti. Fare clic su Add.

Ai fini della presente dimostrazione:

Zone di origine: zona interna e zona esterna

Zone di destinazione: zona esterna e zona interna

Reti di origine: in rete e rete remota

Reti di destinazione: rete remota e in rete

Passaggio 17. Aggiungere il routing sul tunnel VTI. Selezionare Dispositivi > Gestione dispositivi. Modificare il dispositivo su cui è configurato il tunnel VTI.

Passare a Instradamento statico nella scheda Instradamento. Fare clic su Aggiungi instradamento.

Fornire l'interfaccia, scegliere la rete, fornire il gateway. Fare clic su OK.

Ai fini della presente dimostrazione:

Interfaccia: VTI-ASA

Rete: rete remota

Gateway: tunnel VTI-ASA

Passaggio 18. Passare a Distribuisci > Distribuzione. Selezionare l'FTD in cui distribuire la configurazione e fare clic su Distribuisci.

Push della configurazione nella CLI FTD dopo la corretta distribuzione:

crypto ikev2 policy 1

encryption aes-256

integrity sha512

group 21

prf sha512

lifetime seconds 86400

crypto ikev2 enable Outside

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal CSM_IP_1

protocol esp encryption aes-256

protocol esp integrity sha-512

crypto ipsec profile FMC_IPSEC_PROFILE_1

set ikev2 ipsec-proposal CSM_IP_1

set pfs group21

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy internal

group-policy .DefaultS2SGroupPolicy attributes

vpn-idle-timeout 30

vpn-idle-timeout alert-interval 1

vpn-session-timeout none

vpn-session-timeout alert-interval 1

vpn-filter none

vpn-tunnel-protocol ikev1 ikev2

tunnel-group 10.106.67.252 type ipsec-l2l

tunnel-group 10.106.67.252 general-attributes

default-group-policy .DefaultS2SGroupPolicy

tunnel-group 10.106.67.252 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

interface Tunnel1

description VTI Tunnel with Extranet ASA

nameif VTI-ASA

ip address 192.168.100.1 255.255.255.252

tunnel source interface Outside

tunnel destination 10.106.67.252

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile FMC_IPSEC_PROFILE_1

Verifica

Dalla GUI FMC

Fare clic sull'opzione Check Status (Verifica stato) per monitorare lo stato del tunnel VPN dalla GUI stessa

Ciò include questi comandi presi dalla CLI FTD:

- show crypto ipsec sa peer <Indirizzo IP peer>

- show vpn-sessiondb detail l2l filter ipaddress <Indirizzo IP peer>

Da CLI FTD

Questi comandi possono essere usati dalla CLI di FTD per visualizzare la configurazione e lo stato dei tunnel VPN.

show running-config crypto

show running-config nat

show running-config route

show crypto ikev1 sa detailed

show crypto ikev2 sa detailed

show crypto ipsec sa detailed

show vpn-sessiondb detail l2l