Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Consigli

Componenti usati

Sfondo

Configurazione

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per eseguire un NAT statico dal VRF lato servizio al VRF di trasporto su un router Cisco IOS-XE SD-WAN.

Prerequisiti

Utilizzare i dispositivi Cisco IOS-XE SD-WAN sulla versione 17.2.1 o successive.

Consigli

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Software Cisco Defined Wide Area Network (SD-WAN)

- NAT (Network Address Translation)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware.

- C800V versione 17.6.3a

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Sfondo

Per configurare il servizio per il trasporto di NAT statico descritto in questo documento, viene utilizzata questa topologia.

Configurazione

Questa configurazione può essere eseguita tramite la CLI del router o tramite un modello aggiuntivo di vManage CLI.

È necessaria la configurazione dell'overload NAT

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface <WAN Interface> overload

Configurare un'istruzione NAT statica

ip nat inside source static <inside local IP of server> <inside global IP of server> vrf <vrf server is in> egress-interface <WAN Interface>

Configurare una route nel traffico di routing VRF (Virtual Routing and Forwarding) per il traffico in uscita verso il VRF globale

ip nat route vrf <vrf of server> <inside global IP of server> 255.255.255.255 global

Abilitare NAT sull'interfaccia:

interface

ip nat outside

Esempio di configurazione:

ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet1 overload

ip nat inside source static 192.168.173.5 172.18.123.213 vrf 10 egress-interface GigabitEthernet1

ip nat route vrf 10 172.18.123.213 255.255.255.255 global

interface GigabitEthernet1

ip nat outside

Verifica

Una volta completata la configurazione, la funzionalità può essere verificata con il comando show ip nat translation.

cEdge#sh ip nat translations

Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global

---  172.18.123.213        192.168.173.5         ---                   ---

tcp  172.18.123.213:22     192.168.173.5:22      172.18.123.224:50708  172.18.123.224:50708

tcp  172.18.123.213:53496  192.168.173.5:53496   10.165.200.226:443    10.165.200.226:443

Nell'output di cui sopra, si osserva che ora le conversioni NAT sul router sono riuscite. Per eseguire il test, è stata eseguita una sessione ssh sul PC stesso da un altro dispositivo nel file vrf di trasporto.