Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Problema

Soluzione

Come avviare Cisco Wireless IXM Gateway in modalità di avvio U Marvell

Introduzione

In questo documento viene descritto come ripristinare IXM dalla modalità di avvio U.

Prerequisiti

I componenti necessari per eseguire il ripristino su IXM utilizzando la console:

- Cavo seriale RJ45 per l'accesso alla console

- Accesso alla rete TFTP

- PoE o alimentatore per IXM

- Immagini del firmware

Problema

Scenario 1. Il modulo IXM entra in Marvell Prompt con il messaggio di errore nella console:

Booting LPWA modem kernel...

Wrong Image Format for bootm command

ERROR: can't get kernel image!

No previous OS finded!

Marvell>>

Scenario 2. IXM si blocca e genera errori Python:

Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>

Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]

ImportError: No module named site

Scenario 3. In alcuni casi, ad esempio dopo il downgrade o l'aggiornamento del firmware, IXM si blocca in loop continuo con un messaggio di errore:

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

Soluzione

Nota: in casi specifici, come quelli descritti negli scenari 2. e 3., il dispositivo IXM potrebbe non entrare nella richiesta di atterraggio automatico di Marvell. In tali situazioni, è necessario attivare manualmente la modalità di avvio U per avviare il processo di ripristino o reinstallazione del sistema. Per i dettagli su come ottenere questo e accedere al prompt di Marvell, consultare le istruzioni riportate nella sezione "Come avviare IXM in modalità U-Boot di Marvell".

Preparazione:

Le immagini del firmware possono essere scaricate da CCO: IXM images

Passaggio 1. Scaricare l'ultima versione dell'immagine da CCO. Ad esempio: ixm_mdm_i_k9-2.x.x.tar.gz

Passaggio 2. Estrarre il file scaricato e assicurarsi che recovery.itb e il file sianorelease.itb disponibili sul server TFTP.

Passaggio 3. Utilizzando la sessione console nel prompt di Marvell, impostare le configurazioni di rete.

Marvell>>setenv ipaddr 10.1.1.2 (Set the appropriate static IP Address)

Marvell>>setenv serverip 10.1.1.1 (Set the TFTP server IP Address)

Marvell>>setenv netmask 255.255.255.0 (Set the subnet mask )

Marvell>>ping 10.1.1.1 (Check if you can reach TFTP-server)

Using egiga0 device

host 10.1.1.1 is alive

Per salvare le impostazioni dell'indirizzo IP e della maschera di rete, eseguire il comando.

Nota: ignorare se viene visualizzato il comando Disabled saveenv.

Marvell>>saveenv

Impostare le variabili di ambiente per avviare il file dalrelease.itb  server TFTP.

Marvell>>setenv bootargs $console $nandEcc $mtdparts root=/dev/ram0 rw initrd=0x8000000,128M ramdisk_size=128000000

Marvell>>setenv bootcmd_fit 'tftpboot 0x3000000 release.itb;bootm 0x3000000'

(Note: In this example release.itb file is placed in the default tftp-boot directory. Customize it with the full path of this file on your tftpserver.)

Marvell>>saveenv

Caricare l'immagine del kernel:

Marvell>>run bootcmd_fit

Attendere che IXM si avvii normalmente per raggiungere il prompt Gateway >.

Passaggio 4 (facoltativo). È possibile eseguire l'aggiornamento all'ultima versione del firmware.

Nota: se il dispositivo è in modalità virtuale, eseguire il passaggio alla modalità standalone prima di procedere. Gateway# switchover switch mode to = st

Quindi, è necessario eseguire l'aggiornamento al file del firmware.

Ulteriori informazioni sull'aggiornamento di IXM: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/interface-module-lorawan/software/configuration/guide/b_lora_scg/iosfs.html#con_1258237)

Gateway>enable

Gateway#configure terminal

Gateway(config)#interface FastEthernet 0/1

Gateway(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 (Configure FastEthernet0/1 to reach TFTP)

Gateway(config-if)#exit

Gateway(config)#ip default-gateway 10.1.1.1

Gateway(config)#

Gateway#archive download-sw firmware /uboot-factory /save-reload tftp://10.1.1.1/ ixm_mdm_i_k9-2.3.1.tar.gz

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dopo il riavvio del gateway IXM, verificare la versione aggiornata del firmware.

Gateway>enable

Gateway#

Gateway#show version

or using :

gateway#sh inventory

Name : gateway

ImageVer : 2.3.1

BootloaderVer : 20180130_cisco

SerialNumber : FOC20304ZAH

PID : IXM-LPWA-800-16-K9

UTCTime : 20:12:35.076 UTC Wed Jun 23 2023

FPGAVersion : 61

FPGAStatus : Ready

ChipID : LSB = 0x286f0218 MSB = 0x00f14086

TimeZone : IST

LocalTime : Thu Jun 24 01:42:35 IST 2023

ACT2 Authentication: PASS

gateway#

Come avviare Cisco Wireless IXM Gateway in modalità di avvio U Marvell

Problema:

Scenario 1. La procedura di reimpostazione IXM non funziona.

Scenario 2. Ripristinare IXM dalla modalità di avvio.

Scenario 3. In alcuni casi, ad esempio dopo un downgrade o un aggiornamento del firmware, IXM rimane bloccato in un loop continuo con il messaggio di errore.

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

mkdir: can't create directory '/etc/ipsec.d/': No space left on device

Soluzione:

Per passare alla shell di avvio a U, eseguire la procedura seguente:

1. Accertarsi di aver stabilito una connessione console a IXM (collegare il cavo console a RJ45 sulla porta IXM e seriale del PC e aprire un terminale con queste impostazioni: 8/N/1/115200).

2. Riavviare IXM con un comando reload, il pulsante reset o semplicemente rimuovendo/alimentando l'alimentazione.

3. All'avvio di U-Boot, tenere premuto Space + 1 sulla tastiera nella sessione della console.

1. Se tutto procede come previsto, l'utente incontra un prompt Marvell >>>.

È consigliabile premere la combinazione di tasti al punto 3. quando viene visualizzato il messaggio seguente:

BootROM: Image checksum verification PASSED

Di seguito è riportato un esempio dell'output durante l'avvio in U-Boot:

Restarting system.

BootROM - 1.73

Booting from SPI flash, Secure mode

BootROM: RSA Public key verification PASSED

BootROM: CSK block signature verification PASSED

BootROM: Boot header signature verification PASSED

BootROM: Box ID verification PASSED

BootROM: JTAG is disabled

General initialization - Version: 1.0.0

AVS selection from EFUSE disabled (Skip reading EFUSE values)

Overriding default AVS value to: 0x23

mvSysEnvIsFlavourReduced: TWSI Read of 'flavor' failed

Detected Device ID 6810

High speed PHY - Version: 2.0

Initialize DB-GP board topology

Device 6810 supports only 2 GbE ports: SGMII-2 @ lane5 disabled (setting USB3.0 H1 instead)

updateTopologySatR: TWSI Read of 'gpserdes1/2' failed

Device 6810 does not supports SerDes Lane #4: replaced topology entry with lane #5

Device 6810/20 supports only 2 SATA interfaces: SATA Port 3 @ lane3 disabled

board SerDes lanes topology details:

| Lane # | Speed|    Type     |

------------------------------|

|   0    |  5   |  PCIe0      |

|   1    |  3   |  SATA0      |

|   2    |  3   |  SATA1      |

|   5    |  5   |  USB3 HOST1 |

-------------------------------

PCIe, Idx 0: detected no link

High speed PHY - Ended Successfully

DDR4 Training Sequence - Ver TIP-0.21.(Sublib 0.5)0

DDR4 Training Sequence - Switching XBAR Window to FastPath Window

DDR Training Sequence - Start scrubbing

DDR Training Sequence - End scrubbing

DDR4 Training Sequence - Ended Successfully

Not detected suspend to RAM indication

BootROM: Image checksum verification PASSED

BootROM: Boot image signature verification PASSED

Marvell>>