Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Restrizioni

Configurazione

Configurazione tramite CLI

Configurazione tramite modello

Modello funzionalità

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive come configurare e monitorare l'utilizzo della larghezza di banda a monte e a valle su un'interfaccia di trasporto sui router vEdge.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- SD-WAN (Wide Area Network) definito dal software Cisco

Componenti usati

Questo documento si basa sulle seguenti versioni software e hardware:

- Controller SD-WAN (20.9.4.1)

- vEdge Cloud Router (20.6.4)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La funzione di larghezza di banda upstream e downstream aiuta a generare eventi di notifica quando il traffico supera l'85% della larghezza di banda totale disponibile sull'interfaccia VPN 0 WAN.

- Per generare allarmi quando il traffico ricevuto sull'interfaccia WAN supera l'85% della larghezza di banda disponibile, configurare il comando downstream bandwidth.

- Per generare allarmi quando il traffico trasmesso sull'interfaccia WAN supera l'85% della larghezza di banda disponibile, configurare il comando upstream bandwidth.

Il valore della larghezza di banda a monte e della larghezza di banda a valle sono espressi in kilo bit per secondo (kbps). Se l'interfaccia raggiunge l'85% del limite specifico configurato, viene generato un evento.

Nota:gli eventi generati localmente nel router vengono inviati al Cisco Catalyst SD-WAN Manager tramite il protocollo NETCONF (Network Configuration Protocol).

Restrizioni

- Questa funzionalità non è supportata sui dispositivi Cisco® IOS XE SDWAN ma su vEdge con Viptela OS.

- ID bug Cisco CSCvq89912.

Configurazione

Configurazione tramite CLI

Immettere i valori desiderati in kbps e salvare la configurazione.

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

Configurazione tramite modello

Modello funzionalità

Selezionare Configurazione > Modelli > Modello funzionalità > Aggiungi modello > VPN Interface Ethernet.

Immettere i valori desiderati e salvare il modello.

Verifica

Utilizzare questi comandi per verificare che la configurazione sia applicata correttamente.

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

Verificare l'avviso sul dispositivo Viptela Edge.

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

Sull'interfaccia grafica dell'utente (GUI) di Cisco Catalyst SD-WAN Manager, la notifica è visibile in Monitor > logs > Events.

Individuate l'allarme e fate clic sui tre punti dell'allarme (...) > Dettagli dispositivo. L'interfaccia utente di Cisco Catalyst SD-WAN Manager fornisce tutte le informazioni correlate all'allarme:

- In quale direzione viene trasmesso il traffico.

- Soglia configurata.

- Nome e durata interfaccia (in secondi).

Informazioni correlate

- Informazioni di riferimento sui comandi

- Monitoraggio della larghezza di banda su un circuito di trasporto