Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Verifica preliminare da eseguire prima dell'aggiornamento di vEdge

Aggiornamento dei router vEdge tramite l'interfaccia grafica utente (GUI) di vManage

Aggiornamento dei router vEdge tramite CLI

Convalida post-aggiornamento

Risoluzione dei problemi

Orologio non corretto

Risoluzione dei problemi aggiuntivi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive il processo di aggiornamento dei router vEdge SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network).

Prerequisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Software Cisco Defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Cisco Software Central - scarica il software dei controller fromsoftware.cisco.com

- Matrice di compatibilità SD-WAN Cisco

Componenti usati

Cisco vManage

Router Cisco vEdge

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Verifica preliminare da eseguire prima dell'aggiornamento di vEdge

Attenzione: Se questi controlli preliminari vengono ignorati, l'aggiornamento di vEdge potrebbe non riuscire a causa di spazio su disco insufficiente.

1. Verificare che l'orologio del dispositivo sia impostato sull'ora corretta.

2. Verificare che la versione corrente sia l'unica elencata nel comando show software.

vedge# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4 true true false auto 2023-10-05T16:48:45-00:00

20.9.1 false false true user 2023-05-02T19:16:09-00:00

20.6.4 false false false user 2023-05-10T10:57:31-00:00

3. Verificare che la versione corrente sia impostata come predefinita nel comando show software version.

vedge# request software set-default 20.9.4

status mkdefault 20.9.4: successful

vedge#

4. Se sono elencate più versioni, rimuovere tutte le versioni non attive con il comando request software remove <version>. In questo modo si aumenta lo spazio disponibile per procedere con l'aggiornamento.

vedge# request software remove 20.9.4

status remove 20.9.4: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.9.4   true   true    false    auto      2023-10-05T16:48:45-00:00

vedge-1#

5. Utilizzare vShell e il comando df -h per verificare che lo spazio disponibile su disco sia sufficiente per eseguire l'aggiornamento.

vedge# vshel

vedge:~$ df -h

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

none            1.4G  8.0K  1.4G   1% /dev

/dev/sda1      1013M  518M  445M  54% /boot

/dev/loop0       78M   78M     0 100% /rootfs.ro

/dev/sda2       6.0G  178M  5.5G   4% /rootfs.rw

aufs            6.0G  178M  5.5G   4% /

tmpfs           1.4G  300K  1.4G   1% /run

shm             1.4G   48K  1.4G   1% /dev/shm

tmp             600M   84K  600M   1% /tmp

tmplog          120M   37M   84M  31% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           1.0M  312K  712K  31% /etc/sv

6. Se /tmp è pieno, aprire TAC SR per ottenere assistenza e liberare spazio nella directory /tmp/tmp prima dell'aggiornamento.

Aggiornamento dei router vEdge tramite l'interfaccia grafica utente (GUI) di vManage

1. Caricare il nuovo software vEdge in vManage tramite Manutenzione > Repository software

2. Andare alla pagina vManage Maintenance > Software Upgrade e selezionare i dispositivi da aggiornare.

3. Fare clic su Aggiorna, selezionare la versione dal menu a discesa e fare clic su Aggiorna.

4. Tornare alla stessa pagina. Scegliere vEdge, quindi fare clic su Attiva.

Nota: È possibile combinare i passaggi 3 e 4 se si seleziona la casella di controllo Attivo e Riavvia.

5. Tornare alla pagina vManage Maintenance > Software Upgrade, selezionare i dispositivi

6. Fare clic su Imposta versione predefinita, selezionare la versione dal menu a discesa e fare clic su Imposta versione predefinita.

Aggiornamento dei router vEdge tramite CLI

1. Trasferire il software al router tramite scp, ftp o, se applicabile, tramite USB.

2. Installare il software con il comando request software install<percorsofile>.

vedge2_20_6_3# request software install /home/admin/viptela-20.6.5-x86_64.tar.gz

3. Verificare che il software sia stato installato con il comando show software.

vedge# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   true     true      user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    true    false    false     user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    false   false    false     -          -

4.  Attivare il software tramite il comando request software activate<version>

vedge# request software activate 20.6.5

5. Entro 15 minuti dall'aggiornamento, è necessario confermare l'aggiornamento del software tramite il comando request software upgrade-confirm.

vedge# request software upgrade-confirm

Avviso: se non si conferma l'aggiornamento prima della scadenza del timer di conferma dell'aggiornamento, il dispositivo torna alla versione software precedente. Il timer di conferma dell'aggiornamento ha una durata predefinita di 15 minuti.

6. Impostare la nuova versione installata come versione predefinita usando il comando request software set-default <version>.

vedge# request software set-default 20.6.5

This will change the default software version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vedge2_20_6_3# show software

VERSION   ACTIVE  DEFAULT  PREVIOUS  CONFIRMED  TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.6.2    false   false    false     user       2022-01-28T21:25:12-00:00

20.6.3    false   false    true      user       2022-06-08T00:09:20-00:00

20.6.5    true    true     false     user       2023-10-06T00:09:40-00:00

Convalida post-aggiornamento

- Verificare le connessioni di controllo e le sessioni BFD

- Verificare le route OMP e le route VPN del servizio: verificare il ping end-to-end su ogni segmento della VPN del servizio tra vEdge e Hub/altri nodi

Risoluzione dei problemi

Orologio non corretto

Se viene visualizzato questo messaggio di errore, verificare che l'orologio del dispositivo sia impostato sull'ora corretta.

The local time of vEdge router was incorrect and hence were getting following error message:

tar: md5sum: time stamp 2018-12-20 06:12:07 is 7096084.404035963 s in the future

tar: rootfs.img: time stamp 2018-12-20 06:11:44 is 7096048.610879825 s in the future

Bad signing cert

Signature verification failed.

Risoluzione dei problemi aggiuntivi

È possibile controllare la directory vdebug nella directory /var/log/tmplog per individuare eventuali errori relativi all'aggiornamento.

Informazioni correlate

Aggiornamento dei controller SD-WAN con l'utilizzo di vManage GUI o CLI

Video - Aggiornamento dei dispositivi Cisco SD-WAN Edge tramite CLI

Video - Aggiornamento dei dispositivi Cisco SD-WAN Edge dall'interfaccia utente di vManage

Aggiornamento di Cisco SD-WAN Edge Router con CLI o vManage

Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems