Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Nuovo dispositivo vEdge integrato con processo SD-WAN ZTP

Che cos'è ZTP?

Processo coinvolto nello ZTP

Introduzione

Questo documento descrive come incorporare un nuovo dispositivo vEdge mediante il processo SD-WAN Zero-touch provisioning (ZTP).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Un dispositivo di rete con ZTP

- Connessione al provider di servizi

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- vManage

- vSmart

- vBond

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

1. Il server del protocollo di configurazione host dinamico deve essere configurato sul lato del provider di servizi.

2. Il numero di serie del dispositivo deve essere aggiunto al portale plug-and-play di Cisco.

3. La configurazione predefinita deve essere collegata al dispositivo in vManage.

Nuovo dispositivo vEdge integrato con processo SD-WAN ZTP

Nuovo dispositivo vEdge integrato con processo SD-WAN ZTP

Che cos'è ZTP?

Lo ZTP è un metodo per effettuare il provisioning di nuovi dispositivi che vengono configurati automaticamente senza la console del dispositivo. Lo ZTP consente ai team IT di installare rapidamente dispositivi di rete in un ambiente su larga scala, eliminando la maggior parte del lavoro manuale richiesto dallo ZTP.

Processo coinvolto nello ZTP

Passaggio 1. Il dispositivo viene connesso al provider di servizi.

Passaggio 2. Il dispositivo vEdge riceve l'indirizzo IP dal provider di servizi Internet (ISP). Il server del protocollo di configurazione host dinamico deve essere configurato all'estremità del provider di servizi.

Passaggio 3. Nella casella vEdge è configurato un URL ZTP predefinito.

Passaggio 4. Ora arriva al dnsserver di viptela.

Passaggio 5. Dopo il reindirizzamento al server ZTP, il numero di serie deve essere controllato e verificato e il server ZTP lo reindirizza all'orchestrator vBond e verifica il numero di serie e il certificato. Viene creata la connessione del control plane tra vEdge e vBond.

Passaggio 6. Al termine dell'autenticazione di vEdge, vEdge ottiene l'indirizzo IP di vManage e vSmart fornito da vBond. Parallelamente vBond informa altri controller del nuovo dispositivo.

Passaggio 7. vEdge viene autenticato da vManage e ottiene l'indirizzo IP del sistema.

Passaggio 8. vManage trasferisce la configurazione predefinita su vEdge e contemporaneamente vSmart trasferisce il criterio su vEdge.

Passaggio 9. vEdge viene correttamente integrato nella sovrapposizione SD-WAN ed è pronto per lo scambio di messaggi omp.

Passaggio 10. Ora vEdge stabilisce tunnel IPsec per il traffico del piano dati con altri vEdge all'interno della sovrapposizione.