Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive le best practice su come configurare i bordi di Viptela al momento della finestra di manutenzione del cliente, al fine di evitare interruzioni indesiderate dovute alle modifiche apportate alla configurazione, che potrebbero avere conseguenze indesiderate.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Finestre di installazione cliente, è sempre consigliato da configurare con "esclusivo" in modo da poter verificare il

prima del commit.

In questo modo, è possibile evitare di implementare configurazioni non previste che potrebbero causare problemi. Questi potrebbero manifestarsi

di perdere la connettività al dispositivo o quando viene applicato un criterio errato. Ciò consente il rollback della configurazione a una

stato di funzionamento.

Si consiglia sempre di fornire una configurazione prima della finestra di manutenzione e di eseguire il test in laboratorio prima di applicare sul router di produzione.

Queste sono le opzioni di configurazione consentite in Spigoli.

vEdge# config ?

Possible completions:

exclusive  no-confirm  shared  terminal  |

Configurare con il comando EXCLUSIVE.

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)#

Questo è il messaggio che viene visualizzato quando il comando commit non viene eseguito.

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)# exit

vEdge(config)# exit

vEdge# config exclusive

Aborted: confirmed commit in progress

vEdge#

Message from system at 2019-07-08 01:07:13...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge#

vEdge# config exclusive

Entering configuration mode exclusive

Warning: uncommitted changes will be discarded on exit

vEdge(config)# vpn 1

vEdge(config-vpn-1)# ip route 23.23.23.23/32 null0

vEdge(config-vpn-1)# commit confirmed 1

Warning: The configuration will be reverted if you exit the CLI without

performing the commit operation within 1 minutes.

vEdge(config-vpn-1)#

Message from system at 2019-07-08 21:07:37...

confirmed commit operation not confirmed by admin from cli

configuration rolled back

vEdge(config-vpn-1)#

Dopo aver verificato che tutte le impostazioni sono state configurate, è possibile eseguire il comando commit.

vEdge(config-vpn-1)# commit

Commit complete. Configuration is now permanent.

vEdge(config-vpn-1)#

Per l'opzione commit confermato, viene consigliato avere Da 5 a 10 minuti per convalidare la configurazione è stato messo in atto. A titolo di esempio, viene utilizzato 1 minuto.

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Eseguire il comando show running-config o il sottoblocco config appropriato.

Di seguito è riportato un esempio di convalida:

vEdge# show running-config  vpn 1 ip

vpn 1

ip route 23.23.23.23/32 null0

!

vEdge#

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.