Sommario

Introduzione

Premesse

Ottimizzazione DRE

Connessioni dei controlli

Procedura per la creazione di un'installazione di AppQoE DRE con ISDN e ESN

1. Sistema (interfacce e hardware) e topologia

1.1. Topologia e interfacce

1.2. Requisiti del disco

1.3. Aggiunta di dispositivi al fabric SD-WAN

2. Filiale: configurazione ISDN di AppQoE

3. DC/Hub: configurazione ESN AppQoE

4. DC/Hub: Configurazione AppQoE SC

5. Politica centralizzata dei dati sul traffico

A. Filiale ISR

B. DC/Hub SC

Verifica - CLI

Ramo ISDN

DC/Hub SC

ESN DC/Hub

Verifica - Dashboard

Ramo ISDN

DC/Hub SC

ESN DC/Hub

Introduzione

In questo documento viene descritto come creare e configurare una configurazione per l'ottimizzazione dell'eliminazione della ridondanza dei dati (DRE).

Premesse

Questo documento ha lo scopo di fornire un punto di partenza per linee guida su come creare e configurare una configurazione per DRE che fa parte di una soluzione AppQoE (Integrated Application Quality of Experience), offrendo una struttura di criteri e un monitoraggio coerenti end-to-end per una vasta gamma di scenari di utilizzo della distribuzione.

Elementi di base della soluzione AppQoE:

- Forward Error Correction (FEC) e Packet Duplication (PD): consentono di risolvere i problemi di perdita dei pacchetti. Vedere per FEC.

- Ottimizzazione TCP: risolve i problemi di latenza WAN. Per uno Use Case opzionale TCP a lato singolo, vedere.

- Ottimizzazione DRE: consente di risolvere i problemi relativi alla larghezza di banda ridotta. In genere, l'ottimizzazione DRE viene utilizzata insieme all'ottimizzazione TCP.

La documentazione CCO DRE esistente non contiene una descrizione completa del processo. Questo documento offre una descrizione dettagliata e completa della soluzione DRE.

Una spiegazione tecnica approfondita della funzionalità DRE esula dall'ambito di questo articolo. Per ulteriori informazioni sui dettagli tecnici e sulle funzionalità DRE, consultare questa documentazione.

Ottimizzazione DRE

DRE è una soluzione a due lati che rimuove i dati ridondanti mediante la memorizzazione nella cache dei modelli rilevati in precedenza. In combinazione con l'algoritmo Lempel-Ziv-Welch (LZW), che fornisce la compressione per ridurre la quantità di dati sulla WAN, la funzione DRE offre una soluzione completamente sicura e integrata con i proxy Unified Threat Defense (UTD) e Secure Sockets Layer (SSL).

Indipendente dalle applicazioni e dai protocolli, è una soluzione predisposta per il cloud che offre una riduzione del traffico WAN del 60-90%.

Sono supportati diversi scenari di distribuzione per ottenere una soluzione scalabile.

- La soluzione integrata fornisce una soluzione completa per l'installazione dei servizi di filiale, definita ISDN (Integrated Service Node).

- I nodi di servizio esterni (ESN, External Service Nodes) vengono disaccoppiati dall'intercettazione dei router periferici o dei controller di servizio (SC, Service Controller) nell'implementazione dei nodi di servizio esterni, in genere nei centri dati e negli hub. Il reindirizzamento dei flussi in base al traffico delle applicazioni viene eseguito utilizzando un criterio dati.

Connessioni dei controlli

Nota: ESN non forma alcuna connessione di controllo con il controller (precedentemente noto come vSmart). ESN dispone di una connessione di controllo a SD-WAN Manager.

Procedura per creare un'installazione di AppQoE DRE con ISDN e ESN

1. Sistema (interfacce e hardware) e topologia

1.1. Topologia e interfacce

ESN richiede le seguenti interfacce:

- Connettività dell'interfaccia VPN0 ai controller (manager e validator [transitorio]).

La connettività tra ESN e i controller può avvenire direttamente o tramite SC. La raccomandazione è tramite SC in quanto ciò evita la necessità di un circuito WAN aggiuntivo sull'ESN.

- Un'altra interfaccia VPN0 per la connettività al controller del servizio.

- Opzionale: un'interfaccia di gestione VPN512.

1.2. Requisiti del disco

Per un'installazione in laboratorio, un disco da 150 GB è sufficiente per l'ottimizzazione del DRE.

Ciò è valido solo per la verifica funzionale in un ambiente di laboratorio e non per la produzione. Per consigli precisi su disco e altro, controllare questo collegamento CCO.

Nota: questo requisito aggiuntivo è valido solo per ISDN ed ESN. Non è richiesto su SC.

1.3. Aggiunta di dispositivi al fabric SD-WAN

- Utilizzo di modelli (disponibili a partire dalla versione 20.6/17.6): modello della funzionalità AppQoe che può essere specificato nel modello del dispositivo come modello aggiuntivo.

- Utilizzo dei gruppi di configurazione (disponibili a partire dalla versione 20.14/17.14): pacchetto funzionalità AppQoE disponibile nel profilo Servizio/LAN nel gruppo di configurazione.

1.4. Dettagli su C8000v

Se si utilizza c8kv, assicurarsi di abilitare la configurazione del profilo CPU con elevato numero di applicazioni. Articolo utile.

2. Filiale: configurazione ISDN di AppQoE

Creare un modello di funzionalità AppQoE (utilizzando i modelli illustrati di seguito) per il modello di dispositivo.

Specificare quindi questo modello di funzionalità nel modello di dispositivo.

3. DC/Hub: configurazione ESN AppQoE

Creare una AppQoE Feature Template maschera per il modello di dispositivo.

Specificare quindi questo modello di funzionalità nel modello di dispositivo.

4. DC/Hub: Configurazione AppQoE SC

Creare un modello di funzionalità AppQoE per il modello di dispositivo.

Specificare quindi questo modello di funzionalità nel modello di dispositivo.

5. Politica centralizzata dei dati sul traffico

- Sono necessari due criteri diversi: uno per il nodo di servizio interno (ISDN, Internal Service Node) e il secondo per il controller di servizio (SC, Service Controller). Vedere la differenza riportata di seguito.

- La direzione della politica deve essere "Tutto" per entrambi

- Service-node-group deve essere vuoto per ISN e specificato per SC.

- L'ottimizzazione DRE viene in genere utilizzata insieme all'ottimizzazione TCP.

In questo esempio vengono definiti un client Web in un percorso di succursale e un server Web nel sito controller di dominio. È possibile modificare di conseguenza il client in base al traffico di interesse.

A. Filiale ISR

Interfaccia utente - Modello

Sequenza 1 - Dal client 10.107.1.10 al server 10.109.1.10:

Sequenza 2 - dal server al client:

CLI:

ISN# show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _CorpVPN_DRE-data-policy-ISN-2

direction all

vpn-list CorpVPN

sequence 1

match

source-ip 10.107.1.10/32

destination-ip 10.109.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

sequence 11

match

source-ip 10.109.1.10/32

destination-ip 10.107.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list CorpVPN

vpn 1

B. DC/Hub SC

Interfaccia utente - Modello

Sequenza 1:

Sequenza 2:

CLI:

SC# show sdwan policy from-vsmart

from-vsmart data-policy _CorpVPN_DRE-data-policy-SC_ESN-2

direction all

vpn-list CorpVPN

sequence 1

match

source-ip 10.107.1.10/32

destination-ip 10.109.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

service-node-group SNG-APPQOE

sequence 11

match

source-ip 10.109.1.10/32

destination-ip 10.107.1.10/32

action accept

tcp-optimization

dre-optimization

service-node-group SNG-APPQOE

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list CorpVPN

vpn 1

Verifica - CLI

Ramo ISDN

ISN# show sdwan appqoe dreopt status

DRE ID : 52:54:dd:2a:74:d7-018eafaa99e1-f9ff51aa DRE uptime : 04:10:59:59 Health status : GREEN Health status change reason : None Last health status change time : 04:10:59:59 Last health status notification sent time : 1 second DRE cache status : Active Disk cache usage : 2% Disk latency : 25 ms Active alarms: None Configuration: Profile type : S Maximum connections : 750 Maximum fanout : 35 Disk size : 60 GB Memory size : 2048 MB CPU cores : 1 Disk encryption : ON

ISN# show sdwan appqoe flow active T:TCP, S:SSL, U:UTD, D:DRE Flow ID VPN ID Source IP Port Destination IP Port Tx Bytes Rx Bytes Services -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54382538667 1 10.107.1.10 55340 10.109.1.10 80 263663268 640416 TD

ISN# show sdwan appqoe dreopt statistics Total connections : 4 Max concurrent connections : 1 Current active connections : 1 Total connection resets : 0 Total original bytes : 3570 MB Total optimized bytes : 1633 MB Overall reduction ratio : 54% Disk size used : 2% Cache details: Cache status : Active Cache Size : 59132 MB Cache used : 2% Oldest data in cache : 01:22:02:49 Replaced(last hour): size : 0 MB

DC/Hub SC

SC# show service-insertion type appqoe service-node-group Service Node Group name : SNG-APPQOE Service Context : appqoe/1 Member Service Node count : 1 Service Node (SN) : 10.115.1.10 Auto discovered : No SN belongs to SNG : SNG-APPQOE Current status of SN : Alive System IP : 10.1.90.2 Site ID : 90 Time current status was reached : Sat Apr 6 07:26:16 2024 Cluster protocol VPATH version : 2 (Bitmap recvd: 3) Cluster protocol incarnation number : 1 Cluster protocol last sent sequence number : 1714282683 Cluster protocol last received sequence number: 1931795 Cluster protocol last received ack number : 1714282682 Health Markers: AO Load State tcp GREEN 0% ssl RED/NOT AVAILABLE dre GREEN 0% http RED/NOT AVAILABLE utd chnl RED/NOT AVAILABLE

ESN DC/Hub

ESN# show sdwan appqoe dreopt status DRE ID : 52:54:dd:c3:40:17-018eb15f4fc3-49ee2d0f DRE uptime : 04:11:28:50 Health status : GREEN Health status change reason : None Last health status change time : 04:11:28:50 Last health status notification sent time : 1 second DRE cache status : Active Disk cache usage : 2% Disk latency : 10 ms Active alarms: None Configuration: Profile type : S Maximum connections : 750 Maximum fanout : 35 Disk size : 60 GB Memory size : 2048 MB CPU cores : 1 Disk encryption : ON ESN# show sdwan appqoe flow active T:TCP, S:SSL, U:UTD, D:DRE Flow ID VPN ID Source IP Port Destination IP Port Tx Bytes Rx Bytes Services -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20022800299 1 10.107.1.10 55340 10.109.1.10 80 2998777 1074725760 TD

ESN# show sdwan appqoe dreopt statistics Total connections : 4 Max concurrent connections : 1 Current active connections : 1 Total connection resets : 0 Total original bytes : 4294 MB Total optimized bytes : 1634 MB Overall reduction ratio : 61% Disk size used : 2% Cache details: Cache status : Active Cache Size : 59132 MB Cache used : 2% Oldest data in cache : 01:22:04:08 Replaced(last hour): size : 0 MB

Verifica - Dashboard

Per visualizzare i dati di AppQoE DRE nel dashboard del dispositivo SD-WAN Manager, verificare quanto segue:

- L'ora di controller e dispositivi viene sincronizzata configurando Network Time Protocol (NTP). È inoltre possibile utilizzare il comandoClock set per impostare l'orologio manualmente.

- Aggiungere le seguenti CLI alla configurazione del dispositivo (ISN/SC/ESN):

policy ip visibility features multi-sn enable

policy ip visibility features dre enable

policy ip visibility features sslproxy enable - (for SSL traffic)

Nota: per visualizzare questi dashboard, è necessario abilitare la risoluzione dei problemi su richiesta. Si noti che le schermate del dashboard mostrate di seguito non mostrano informazioni in tempo reale.

Per ottenere i dati più recenti, è possibile passare a Tools > On Demand Troubleshooting, selezionare il dispositivo appropriato e "DPI" come tipo di dati e recuperare le statistiche DPI per le ultime 3 ore, come mostrato di seguito:

Ramo ISDN

Sono stati scaricati circa 900 MB di dati (3 x 200 MB e 3 x 100 MB) - Traffico originale (GIALLO).

L'ottimizzazione ha prodotto solo 8,07 MB di traffico inviato sulla WAN, circa il 90% di riduzione dell'utilizzo della larghezza di banda - traffico ottimizzato (BLUE).

DC/Hub SC

Se sono presenti più ESN, nella Controllerscheda verranno visualizzati i dati cumulativi e nella Service Nodescheda verranno visualizzati i singoli dati ESN.

ESN DC/Hub