Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Database delle statistiche

Stima e modifica dell'utilizzo del disco per funzione

Procedure ottimali

Problemi comuni del database delle statistiche

vManage non visualizza le statistiche meno recenti dell'intervallo di tempo specificato

vManage non aggiorna le statistiche

vManage visualizza la dicitura "Nessun dato da visualizzare"

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i principi del database delle statistiche e le risorse su disco in relazione ai requisiti di allineamento.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Software Cisco Defined Wide Area Network (SD-WAN)

- Interfaccia grafica utente (GUI) di Cisco vManage Controller

Componenti usati

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Nota: il documento può essere consultato per tutte le versioni software.

Database delle statistiche

Il database delle statistiche è uno dei principali servizi di Network Manager (NMS) del controller vManage. Conserva dati statistici per registri di verifica, allarmi, eventi, DPI (Deep Packet Inspection), NetFlow, funzioni di sicurezza e così via.

Utilizza il servizio Elastic Search per gestire ed elaborare le informazioni sulle singole caratteristiche con l'utilizzo di indici. Dopo aver elaborato la raccolta dei dati, è possibile eseguire il polling delle informazioni elastiche dall'interfaccia grafica di vManage.

In base alle risorse di spazio su disco, ogni vManage calcola automaticamente lo spazio massimo disponibile da allocare nella configurazione del database delle statistiche. Per impostazione predefinita, a ogni funzione vengono assegnati 5 GB. Tale valore può essere modificato in base ai requisiti.

Prima di assegnare un valore non predefinito di spazio su disco per funzione, è obbligatorio convalidare le risorse di calcolo consigliate da Cisco vManage per versione software e i dettagli di sovrapposizione, allineati in modo particolare se la funzione DPI è attivata. Si noti che dopo 20,6 risorse di calcolo sostituiscono l'acronimo DPI per SAIE.

Stima e modifica dell'utilizzo del disco per funzione

Per determinare lo spazio su disco richiesto da assegnare a ogni funzionalità, utilizzare la chiamata API (Application Programming Interface) successiva:

https://vmanage-ip:port/dataservice/management/elasticsearch/index/size/estimate

Sostituire vmanage-ip:port con l'indirizzo IP e la porta di vManage. Questa chiamata API restituisce una risposta JSON (JavaScript Object Notation) con lo spazio totale su disco e i dettagli granulari dello spazio su disco richiesto per salvare le statistiche delle funzionalità per 1 giorno, 7 giorni, 14 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 180 giorni e 1 anno.

Per convalidare l'assegnazione del disco corrente in vManage e modificarla, selezionare Amministrazione > Impostazioni > Configurazione database statistiche.

Fare clic su Modifica e modificare le dimensioni in base al valore desiderato in base ai requisiti di sovrapposizione, quindi fare clic su Salva.

Procedure ottimali

Prima di assegnare le risorse, è necessario verificare quali funzionalità e per quali dispositivi le statistiche consentono di raccogliere dati. A tale scopo, selezionare Amministrazione > Impostazioni > Impostazioni statistiche.

In questa sezione vengono illustrate tutte le funzionalità per le quali vManage raccoglie dati. Per impostazione predefinita, l'opzione Abilita tutto è impostata per tutte le funzionalità:

- Enable All: i dati statistici vengono elaborati per tutti i dispositivi Cisco Edge operativi. Se Cisco vAnalitics è abilitato e configurato, anche le statistiche vengono inviate al cloud.

- Disabilita tutto: i dati statistici non vengono raccolti per alcun dispositivo operativo.

- Personalizzato: consente di eseguire una gamma completa di personalizzazioni per i dispositivi per i quali è richiesta la raccolta dei dati.

- Solo vAnalytics: tutte le statistiche, nella funzionalità selezionata, vengono inviate a vAnalytics senza la necessità di vManage per elaborarle o mostrarle.

Dopo aver verificato che le statistiche sono abilitate per le funzionalità e i dispositivi desiderati, poiché si tratta di informazioni cronologiche che utilizzano il disco, non è possibile assegnare lo spazio totale su disco a tutte le funzionalità, anche se vManage lo consente. È invece necessario dividere lo spazio massimo disponibile nella configurazione del database delle statistiche tra tutte le funzionalità. Questo valore è visibile in Amministrazione > Impostazioni > Configurazione database delle statistiche, dove allo stesso tempo le risorse vengono assegnate per funzionalità.

È consigliabile configurare le dimensioni del disco di configurazione del database delle statistiche in modo che non superino l'80% della partizione vManage/opt/data; in questo modo si evita di esaurire le risorse che possono causare periodi di salvataggio delle statistiche imprevisti e più brevi.

Nota: per verificare lo spazio libero su disco, usare il comando df -kh | grep "opt/data" in vShell.

Oltre all'assegnazione del disco, quando DPI/SAIE è abilitato, è consigliabile impostare il tempo di polling delle statistiche su 30 minuti o su un valore superiore. L'intervallo di raccolta predefinito (minuti) è di 30 minuti.

Per modificare il timer di polling, dal menu Cisco vManage, selezionare Amministrazione > Impostazioni > Configurazione statistiche. Fare clic su Modifica e modificare Intervallo raccolta (minuti) nel valore desiderato in base al traffico DPI. Fare clic su Salva.

Problemi comuni del database delle statistiche

vManage non visualizza le statistiche meno recenti dell'intervallo di tempo specificato

Quando in Monitor > Rete > Seleziona dispositivo e visualizza le opzioni nelle sezioni Applicazioni, WAN, Monitoraggio sicurezza; dopo aver selezionato un intervallo di tempo nel filtro temporale, le statistiche precedenti non vengono visualizzate o i dati salvati sono inferiori al previsto.

Questo problema si verifica perché l'assegnazione del disco in Amministrazione > Impostazioni > Configurazione database statistiche è inferiore al valore stimato ottenuto dalla chiamata API https://vmanage-ip:port/dataservice/management/elasticsearch/index/size/estimate per ciascuna funzionalità.

vManage non aggiorna le statistiche

Quando in Monitor > Rete > Seleziona dispositivo e visualizza le opzioni all'interno di Applicazioni, WAN, Security Monitoring sezioni ha notato Statistiche, grafici statistiche si aggiornano ma non in tempo reale.

Ciò si verifica perché vManage aggiorna i dati statistici in base al timer di configurazione delle statistiche che per impostazione predefinita è di 30 minuti, quando è abilitato DPI/SAIE, si consigliano valori di raccolta più alti. Di conseguenza, vManage impiega più di 30 minuti per elaborare e aggiornare le informazioni.

vManage visualizza la dicitura "Nessun dato da visualizzare"

Quando in Monitor > Rete > Selezionare il dispositivo e visualizzare le opzioni all'interno delle sezioni Applicazioni, WAN, Monitoraggio della sicurezza, "Nessun dato da visualizzare" viene visualizzato il messaggio.

Possibili cause:

- L'assegnazione totale e il disco utilizzati nella sezione Amministrazione > Impostazioni > Configurazione database statistiche superano il limite di spazio disponibile massimo specificato nella parte superiore della sezione. In questi casi, lo spazio totale è contrassegnato in rosso come messaggio di avviso.

- /opt/data supera l'80% dell'utilizzo.

- L'intervallo di raccolta (minuti) è impostato su un valore inferiore a 30 minuti.

- Solo analisi è selezionato in Amministrazione > Impostazioni > Impostazioni statistiche per la funzionalità selezionata, quindi i dati sono visibili solo in vAnalytics.

Informazioni correlate

- Aggiorna impostazioni database statistiche in Cisco vManage

- Cisco vManage - Comando per SD-WAN

- La soluzione Cisco SD-WAN