Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Passaggio 1. Verificare che vSmarts sia in modalità CLI con connessioni di controllo stabili

Passaggio 2. Creazione del modello CLI

Passaggio 3. Push del nuovo modello CLI in vSmart

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive un modo semplice per creare un modello CLI per vSmarts, in quanto sono necessari per implementare un criterio centralizzato per la sovrapposizione.

Prerequisiti

Requisiti

Conoscenze fondamentali di questi argomenti:

- Panoramica generale della soluzione SD-WAN

- Modelli vManage

- Centralizzato

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- vManage versione 20.6.4

- vBond versione 20.6.4

- vSmart versione 20.6.4

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Il messaggio di errore Impossibile attivare il criterio vSmarts x.x.x.x non sono in modalità vManage può essere visualizzato dopo l'attivazione del criterio centralizzato.

Soluzione

Passaggio 1. Verificare che vSmarts sia in modalità CLI con connessioni di controllo stabili

In questo passaggio è necessario verificare che le connessioni di controllo tra vManage e vSmart siano attive e stabili. Questa operazione è obbligatoria per il push del modello.

Passare a vManage > Monitor > Rete> vSmart

Nota: dalla versione 20.9 e successive, passare a vManage > Monitor > Dispositivi > vSmart.

Notare Raggiungibilità e successivo.

Passaggio 2. Creazione del modello CLI

In questo passaggio, è necessario caricare la configurazione in esecuzione da vSmart al modello CLI. vManage dispone di un'opzione per caricare automaticamente la configurazione nel modello.

Passare a vManage > Configuration > Templates > Create Template > Template CLI.

Inserire tutti i parametri di modello necessari come Nome modello e Descrizione.

Fare clic su Next (Avanti) per caricare la configurazione corrente dal dispositivo raggiungibile e selezionare la configurazione del dispositivo desiderato.

vManage carica automaticamente la configurazione in esecuzione dal dispositivo al modello CLI.

Fare clic su Add (Aggiungi) per creare il modello.

Passaggio 3. Push del nuovo modello CLI in vSmart

In questo passaggio, è necessario spingere il modello appena creato al vSmart corretto.

Passare a vManage > Configuration > Templates > Template you just creating > ... > Collegare i dispositivi.

Scegliere il dispositivo su cui spingere il modello e spostarlo a destra. Fare quindi clic su Allega.

A sinistra, fare clic su vSmart Serial Number per rivedere la configurazione.

Infine, fare clic su Configure Devices (Configura dispositivi) per eseguire il push del modello.

Per confermare che il modello è stato inserito, passare a vManage > Configuration > Devices > Controllers > vSmart.

A questo punto è possibile attivare il criterio centralizzato configurato.

Informazioni correlate

Guida introduttiva a Cisco SD-WAN

Guida alla configurazione delle policy Cisco SD-WAN, Cisco IOS XE release 17.x