Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Scenari d'uso

Scenario 1

Scenario 2

Configurazione

Tramite il modello Funzionalità vManage

Tramite CLI

Verifica

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive la configurazione per abilitare l'incapsulamento IPsec e GRE per la stessa interfaccia tunnel su un router Cisco IOS XE® SD-WAN.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco SD-WAN

- Interfaccia CLI (Command Line Interface) Cisco IOS-XE di base

Componenti usati

Questo documento si basa sulle seguenti versioni software e hardware:

- C800V versione 17.6.2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

I router Cisco IOS-XE SD-WAN hanno bisogno di almeno un incapsulamento; Internet Protocol Security (IPsec) o Generic Routing Encapsulation (GRE) per ciascuna interfaccia del tunnel.

In alcuni casi, è necessario usare entrambi gli incapsulamenti.

Scenari d'uso

Scenario 1

In questo scenario, è presente un hub con un trasporto ed entrambi gli incapsulamenti per la stessa interfaccia del tunnel.

In questo modo vengono creati due TLOC e viene consentito di formare tunnel con dispositivi periferici remoti che utilizzano solo IPSec e dispositivi periferici remoti che utilizzano solo GRE.

Scenario 2

In questo scenario, sono presenti due dispositivi periferici con un solo trasporto. Il trasporto è configurato con entrambi gli incapsulamenti su entrambi gli endpoint.

Questa opzione è utile se il traffico deve essere inviato tramite GRE e il traffico deve essere inviato tramite IPsec.

Configurazione

Questa configurazione può essere eseguita tramite la CLI del router o tramite un modello di funzionalità vManage.

Tramite il modello Funzionalità vManage

Sul modello della funzionalità Cisco VPN Interface Ethernet per VPN 0, selezionare Tunnel > Opzioni avanzate > Incapsulamento e attivare GRE e IPsec:

Tramite CLI

Configurare l'interfaccia del tunnel con entrambi gli incapsulamenti su entrambi i dispositivi cEdge:

sdwan

interface <WAN Interface>

tunnel-interface

encapsulation gre

encapsulation ipsec

Verifica

Verificare lo stato delle connessioni di controllo con i comandi di verifica.

show sdwan omp tlocs table | i <system-ip>

show sdwan bfd sessions

Esempio per lo scenario 2:

Verificare che i TLOC vengano ridistribuiti in OMP:

Edge_A#show sdwan omp tlocs table | i 10.2.2.2

ipv4   10.2.2.2  mpls  gre    0.0.0.0  C,Red,R  1  172.16.1.30  0      172.16.1.30  0      ::  0  ::  0  up

10.2.2.2  mpls  ipsec  0.0.0.0  C,Red,R  1  172.16.1.30  12346  172.16.1.30  12346  ::  0  ::  0  up

Verificare le sessioni BFD su Edge_B su entrambi i TLOC:

Edge_A#show sdwan bfd sessions

SOURCE TLOC  REMOTE TLOC              DST PUBLIC   DST PUBLIC         DETECT      TX

SYSTEM IP    SITE ID  STATE  COLOR        COLOR       SOURCE IP    IP           PORT        ENCAP  MULTIPLIER  INTERVAL(msec    UPTIME          TRANSITIONS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.4.4.4     4        up     mpls         mpls        172.16.1.30  172.16.1.32  0           gre    7           1000             11 11:11:36:55  1

10.4.4.4     4        up     mpls         mpls        172.16.1.30  172.16.1.32  12366       ipsec  7           1000             11 11:11:36:51  0

Verificare il percorso verso entrambi i tunnel. Usare il comando show sdwan policy service path vpn <numero-vpn> interface <interfaccia> source-ip <ip-origine> dest-ip <ip-destinazione> protocol> all.

Edge_A#show sdwan policy service-path vpn 10 interface Loopback 20 source-ip 10.40.40.40 dest-ip 10.50.50.50 protocol 1 all

Number of possible next hops: 2

Next Hop: GRE

Source: 172.16.1.30 Destination: 172.16.1.32 Local Color: mpls Remote Color: mpls Remote System IP: 10.4.4.4

Next Hop: IPsec

Source: 172.16.1.30 12346 Destination: 172.16.1.32 12366 Local Color: mpls Remote Color: mpls Remote System IP: 10.4.4.4

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione di interfacce e sistemi Cisco SD-WAN, Cisco IOS XE release 17.x

- Guida di riferimento ai comandi di Cisco SD-WAN