Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Passaggi per il failover SDWAN tramite modalità Vmanage:

Passaggi per il failover SDWAN tramite la modalità CLI:

Verifica

Modifiche applicate tramite GUI

Modifiche applicate tramite CLI

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire il failover SDWAN tramite una modifica del valore di priorità vrrp che può essere eseguita tramite la GUI o la CLI di vManage.

Prerequisiti

È necessario eseguire la configurazione dell'elevata disponibilità della rete SDWAN.

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenza dell'architettura SDWAN e del flusso di lavoro Meraki

- Informazioni sui concetti del protocollo vrrp (virtual router redundancy protocol)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- GUI vManage Viptela

- Putty (accesso CLI)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Il failover può stabilire se il sito dispone di una disponibilità WAN elevata in caso di interruzione del router attivo.

Nota: In questo caso, il metodo preferibile è l'interfaccia grafica di vManage.

Configurazione

Passaggi per il failover SDWAN tramite modalità Vmanage:

1. Accedere al dashboard Viptela vManage.

2. Scegliere Configurazione e fare clic su Dispositivi. Scorrere verso destra e controllare la modalità (vManage o CLI).

3. Scegliere un dispositivo specifico che si è deciso di impostare come priorità più bassa (ad esempio, vEdge 1). Scorrere fino all'estremità destra della riga, fare clic sull'opzione tre punti e scegliere cambia valori dispositivo.

4. Scorrere di nuovo a destra della riga, fare clic sull'opzione tre punti e scegliere Modifica modello dispositivo.

5. Modificare la priorità vrp da 110 per vEdge 1 a un valore inferiore al valore di priorità vEdge 2 (ad esempio, priorità vrp pari a 90) che deve essere inferiore al valore di priorità vEdge 2.

Nota: È necessario modificare tutti i valori IF da 110 a 90.

6. Fare clic su aggiorna.

7. Al termine del processo, il server principale vEdge 1 viene nuovamente spostato nel backup.

8. Il router vEdge 2 è ora gestito dal ruolo principale.

Passaggi per il failover SDWAN tramite la modalità CLI:

1. Accedere alla CLI del dispositivo (Esempio: vEdge 1)

2. Immettere una VPN specifica (esempio: VPN1)

3. Inserire un IF specifico (ad esempio: LAN (IF)

4. Modificare il valore di priorità vrp inferiore al valore vEdge 2 (esempio: è possibile impostarlo su 90 poiché vEdge 2 ha già la priorità predefinita 100).

Nota: il metodo CLI non è preferibile in presenza di fattibilità GUI. Se vuoi farlo devi prima ottenere l'approvazione.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Modifiche applicate tramite GUI

1. Passare a Monitoraggio, quindi scegliere reti

2. Scegli nome dispositivo

3. Selezionare l'opzione Tempo reale

4. Digitare le informazioni vrp

Modifiche applicate tramite CLI

VE1 # Show vrp scheda |

Risoluzione dei problemi

Non sono attualmente disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi per questa configurazione.