Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come eseguire il push delle nuove configurazioni tramite Modelli da vManage.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base dell'architettura SDWAN

- Conoscenze base del dashboard vManage

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Per configurare i parametri comuni dei dispositivi vEdge dal controller vManage, è possibile utilizzare Modelli.

L'esempio nell'immagine mostra come utilizzare il modello di funzionalità per configurare una nuova VPN 20 e un'interfaccia di loopback ed eseguirne il push nei dispositivi vEdge.

Accedi a vManage. Il fabric SD-WAN include controller vSmart, router WAN Edge, vBond Orchestrator e un sistema vManage Network Management Systems (NMS).

Fate clic sull'icona Ingranaggio (Configurazione) nella barra dei menu a sinistra e scegliere Modelli. Fare clic sul pulsante Funzionalità .

Clic Aggiungi modello e scegliere vEdge Cloud dall'elenco delle periferiche possibili sotto Seleziona dispositivi e fare clic sul modello VPN.

Digitare i dettagli del modello:

Nome modello: Modello vEdge_ServiceVpn20

Descrizione: Modello vEdge Service VPN 20

Nella sezione Configurazione di base, immettere 20 nel campo VPN e fare clic su Salva.

Fare di nuovo clic su Add Template e scegliere vEdge Cloud. Fare clic su VPN Interface Ethernet e immettere i seguenti parametri:

Nome modello: ModelloInterfaccia vEdge_ServiceVpn20

Descrizione: Modello interfaccia VPN20 servizio vEdge

Nella sezione Configurazione di base, immettere i seguenti parametri:

Shutdown (globale): No

Nome interfaccia (globale): loopback20

Scorrere la sezione Configurazione IPv4 e scegliere Specifico del dispositivo come indirizzo IPv4, quindi fare clic su Salva.

Fare clic sulla scheda Dispositivo e applicare i nuovi modelli di funzionalità tovEdgeSite1_DeviceTemplate nel modo seguente:

- Fare clic sull'icona Altre opzioni (...)per vEdgeSite1_DeviceTemplate e scegliere Modifica.

- Fare clic su Service VPN> + Add VPN per aggiungere una VPN di servizio.

- Scegliere il nuovo modello VPN 20 e spostarlo nel riquadro di destra. Fare clic su Avanti.

- Fare clic su Interfaccia VPN nella sezione Modelli VPN aggiuntivi nel riquadro di destra. Questo processo deve aggiungere un nuovo campo Interfaccia VPN nel riquadro sinistro.

- Fare clic sulla nuova freccia a discesa dell'interfaccia VPN e scegliere vEdge_ServiceVpn20 Interface Template. Fare clic su Aggiungi.

Questo processo consente di tornare all'opzione Service VPN all'interno del modello Service VPN 20.

- Fare clic su Aggiorna.

Prima di fare clic su Aggiorna, è possibile verificare che la nuova VPN del servizio è stata aggiunta all'elenco:

Fare clic sull'icona Downloadarrow per scaricare e salvare il file templatevEdgeSite1_DeviceTemplate.csvfile. Il file viene salvato automaticamente nella cartella SD-WAN sul Jump Host.

Nel Jump Host, individuare la cartella SD-WAN e aprire il file vEdgeSite1_DeviceTemplate.csv. Aggiungere l'indirizzo IP per il loopback 20 per i dispositivi del modello come:

- vEdge 11: 10.20.11.1/24

- vEdge12: 10.20.12.1/24

Salvare il file .csv aggiornato.

Fare clic sull'icona Uploadarrow in vManage e caricare il file vEdgeSite1_DeviceTemplate.csv.

Se si verifica il timeout di vManage durante la modifica del file CSV, ripetere il passaggio precedente per riabilitare la nuova interfaccia VPN e VPN del servizio.

Clic Avanti per distribuire le modifiche alla configurazione.

Clic Configura dispositivi e confermare le modifiche alla configurazione. Monitorare lo stato della distribuzione. La configurazione viene trasferita a vEdge11 e vEdge12.

Procedere al passaggio successivo quando vManage visualizza un Riuscito per entrambi i dispositivi.

Verifica

Fare clic sull'icona Monitor e scegliere Rete. Clic vEdge 11 dall'elenco dei dispositivi e fare clic su Tempo reale nella parte inferiore del riquadro sinistro. Nella Opzioni dispositivo campo, scegliere Route IP e scegliere Mostra filtri. Scegli 20 dall'elenco a discesa VPN e fare clic su Cerca. Verificare lo stato della tabella di routing VPN 20 su vEdge11. Ora è possibile visualizzare solo l'interfaccia VPN 20 Loopback 20 sul router locale.

Risoluzione dei problemi

Non sono attualmente disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi per questa configurazione.