Sommario

Introduzione

Premesse

Ciclo di vita del supporto del software Cisco SD-WAN

Panoramica delle versioni consigliate correnti

Matrice di compatibilità hardware Cisco SD-WAN

Elenco dei difetti risolti e aperti

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre ai clienti indicazioni su come trovare il software Catalyst SD-WAN più adatto per i controller Cisco Catalyst SD-WAN e i router Edge, che include i dispositivi vEdge e Cisco IOS® XE SD-WAN. Le informazioni fornite in questo documento non sono da intendersi esaustive e servono da guida generale per i clienti, soprattutto in caso di installazioni/aggiornamenti di massa. Oltre a questi consigli, se i clienti devono eseguire una release per utilizzare nuove funzionalità software o hardware, è consigliabile scegliere la release train della manutenzione estesa, se possibile.

Premesse

Nel presente documento vengono trattati i seguenti software/componenti:

- vManage

- Controller (vBond, vSmart ospitato in cloud pubblici e privati)

- Viptela OS (per vEdge100, vEdge1000, vEdge2000, vEdge5000, vEdge-Cloud e ISR1100-4G/6G)

- Cisco IOS XE SD-WAN

Cisco esegue test interni approfonditi e valuta la qualità del software dopo la pubblicazione per verificarne la disponibilità generale prima di eseguire la versione consigliata. Include l'analisi di eventuali nuovi difetti riscontrati o riscontrati rispetto alla release, alla gravità o all'impatto di tali difetti, nonché un feedback generale sul campo. Questa valutazione viene eseguita per ogni nuova release.

Ciclo di vita del supporto del software Cisco SD-WAN

Ogni versione del software Cisco SD-WAN è classificata come versione di manutenzione standard o estesa. Ciò è valido per il software WAN Edge e il software del controller.

Release di manutenzione standard: una durata del supporto di 12 mesi dalla spedizione del primo cliente (FCS) con ricostruzioni pianificate. Gli esempi sono il software Cisco IOS XE versioni 17.8, 17.10, 17.11, 17.13 e 17.14. Per i controller/bordi, gli esempi sono 18.3, 19.1, 20.1, 20.4, 20.5, 20.7, 20.8, 20.10, 20.11, 20.13, 20.14 e così via.

Release di manutenzione estesa: una durata del supporto di 36 mesi da FCS con ricostruzioni pianificate. Gli esempi sono il software Cisco IOS XE versioni 17.6, 17.9, 17.12 e 17.15. Per i bordi, gli esempi sono 18.4, 19.2, 20.3, 20.6 e 20.9. Per i controller, gli esempi sono 20.6, 20.9, 20.12 e 20.15.

La release 18.4/16.10 è stata la prima release SD-WAN di Extended Maintenance. A partire dalla release 19.2/16.12, ogni terza release successiva è una release di manutenzione estesa (ad esempio, 19.2/16.12, 17.3/20.3, 17.6/20.6, 17.9/20.9, 17.12/20.12).

Considerato che le release a manutenzione standard hanno una durata molto più breve rispetto alle release a manutenzione estesa e prevedono ricompilazioni del codice o correzioni dei bug più frequenti, si consiglia di mantenere le release a manutenzione estesa ove possibile.

Panoramica delle versioni consigliate correnti

Releases

Controller/vEdge5k, ISR 1100 e vEdge cloud

vEdge 100b, vEdge 100m, vEdge 1000, router vEdge 2000

Cisco IOS XE SD-WAN

Versioni consigliate contrassegnate come "golden star" su CCO

20.9.5.3, 20.12.5

vManage: 20.9.5.3, 20.12.5

20.6.6

20.9.7*

17.9.5f, 17.12.5a

* - Solo per vEdge-2000

Matrice di compatibilità hardware Cisco SD-WAN

Le informazioni più aggiornate sulla matrice di compatibilità hardware di Cisco SD-WAN sono integrate nelle note sulla versione. Vedere il collegamento Note sulla versione nella sezione Informazioni correlate.

Elenco dei difetti risolti e aperti

L'elenco dei difetti risolti e aperti è integrato con le note sulla versione. Vedere il collegamento Note sulla versione nella sezione Informazioni correlate.

Informazioni correlate

- Note sulla release

- Cisco SD-WAN - Rilascio e compatibilità

- Cisco SD-WAN

- Guide alla configurazione Cisco SD-WAN

- Cisco SD-WAN - Rilascio e compatibilità

- Notifiche di fine del ciclo di vita e di fine vendita

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems