Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica

Procedura

Passaggio 1. Verificare lo stato del modem.

Passaggio 3. Arrestare l'interfaccia Cellular0.

Passaggio 4. Scaricare la versione del firmware.

Passaggio 5. Trasferire la versione del firmware sul router ISR1100 LTE.

Passaggio 6. Aggiornare il firmware LTE

6.a Aggiornare il firmware nella versione 20.3.X e successive.

6.b. Aggiornare il firmware nella versione 20.4.X e successive.

Passaggio 7. Confermare l'aggiornamento.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Comandi show

Cancella statistiche

Comandi debug

Reimposta interfaccia

20.4 e successivi

Introduzione

Questo documento descrive come aggiornare il firmware del modem Cisco LTE su Cisco ISR1100 serie LTE (Nutella) con Viptela OS.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Software Cisco Defined Wide Area Network (SD-WAN)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- ISR 1100-4GLTE versione 20.3.4 e 20.6.3

- LTE WP7610 Scheda wireless

- Versione firmware: SWI9X07Y_02.28.03.04

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Parte di Cisco serie 1000 Integrated Services Router (ISR), sono disponibili due modelli che contengono un modulo LTE Wireless Sierra:

- WP7607 - ISR1100-4GLTEGB

- WP7610 - ISR 1100-4GLTENA

Questi modelli di router sono alimentati dal software Viptela OS o Cisco IOS® XE SD-WAN.

Nota: Per ulteriori informazioni sui router ISR1000 Nutella LTE in relazione allo SKU LTE, alle bande LTE supportate, alle specifiche LTE, selezionare Cisco ISR1100 e ISR1100X Router

Procedura

Passaggio 1. Verificare lo stato del modem.

La procedura di aggiornamento richiede che il modulo LTE sia attivo, altrimenti non riesce, per verificare lo stato del modulo eseguito: mostra rete cellulare.

ISR1100-4GLTE#show cellular

Radio mode LTE

Frequency band 2

Bandwidth 10.0 MHz

Transmit channel 65535

Receive channel 1000

Received signal strength indicator, RSSI -61 dBm

Reference signal receive power, RSRP -89 dBm, Excellent

Reference signal receive quality, RSRQ -6 dB, Excellent

Signal-to-noise ratio, SNR 22.2 dB, Excellent

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.28.03.04

Firmware date : 2019/06/05 10:14:36

Package : 02.28.03.04_VERIZON_002.075_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Online

Modem temperature : 44 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480732371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307100342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148000007617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Modem status : Online

SIM status : Ready

Activation status : Not applicable

Radio mode : LTE

Signal strength : Excellent

Network status : Searching

Last seen error : Device has no service

Passaggio 2. Accendere il modulo LTE.

Nota: Se lo stato del modulo è disattivato, accenderlo.

ISR1100-4GLTE# request cellular power on

Passaggio 3. Arrestare l'interfaccia Cellular0.

Accedere alla modalità di configurazione e chiudere l'interfaccia cellulare0 nella VPN 0.

ISR1100-4GLTE# configuration terminal

Entering configuration mode terminal

ISR1100-4GLTE(config)# vpn 0

ISR1100-4GLTE(config-vpn-0)# interface cellular0

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# shutdown

ISR1100-4GLTE(config-interface-cellular0)# commit

Passaggio 4. Scaricare la versione del firmware.

La versione del firmware LTE dipende dalla scheda wireless LTE e dal vettore. Verificare il modello LTE con il comando show cellular.

Nota: Per esplorare le opzioni disponibili, andare al Download Software Center nella sezione Interfacce LTE Wireless WAN.

Passaggio 5. Trasferire la versione del firmware sul router ISR1100 LTE.

Utilizzare SCP o FTP per trasferire il file del firmware nella home directory dell'utente.

Passaggio 6. Aggiornare il firmware LTE

Il processo del firmware LTE dipende dalla versione del router:

- Per la versione 20.3.x o precedente, seguire il passaggio 6.a

- Per la versione 20.4.x o successive, seguire il passaggio 6.b

6.a Aggiornare il firmware nella versione 20.3.X e successive.

Abilita il comando interno nascosto dalla modalità di esecuzione normale in CLI (Command Line Interface).

ISR1100-4GLTE# unhide viptela_internal

Password: ************

Nota: utilizzare questa password per ottenere l'accesso: 5mok!ngk!ll$ Passare a: Comandi interni per la risoluzione dei problemi per Cisco SD-WAN

Nota: nei punti 19.2.3, 20.1.2. 20.3.1 e 20.3.2, il comando unhide viptela_internal non viene più utilizzato, ma è necessario utilizzare il comando unhide full. La password è la stessa.

Eseguire il comando request internal upgrade con il percorso assoluto del file del firmware.

ISR1100-4GLTE# request internal modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Nota: in questo esempio il file del firmware si trova nella directory /home/admin.

Nota: Per rendere effettivo l'aggiornamento del firmware non è necessario riavviare il router.

6.b. Aggiornare il firmware nella versione 20.4.X e successive.

Nota: Unhide viptela_internal viene rimosso dalla versione 20.4 e sostituito dal comando request support.

Eseguire il comando request support upgrade con il percorso assoluto del file del firmware.

ISR1100-4GLTE# request support modem upgrade path /home/admin/WP76xx_02.37.06.00_VERIZON_002.107_000.spk

Nota: in questo esempio il file del firmware si trova nella directory /home/admin.

Nota: Per rendere effettivo l'aggiornamento del firmware non è necessario riavviare il router.

Passaggio 7. Confermare l'aggiornamento.

Per verificare il nuovo firmware e il nuovo pacchetto, eseguire il comando show cellular.

ISR1100-4GLTE# show cellular

Modem model number : WP7610

Firmware version : SWI9X07Y_02.37.06.00

Firmware date : 2020/06/02 00:54:15

Package : 02.37.06.00_VERIZON_002.107_000

Hardware version : 1.0

Modem status : Low Power Mode

Modem temperature : 43 deg C

International mobile subscriber identity (IMSI) : 311480XXX371624

International mobile equipment identity (IMEI) : 356307XXX342145

Integrated circuit card ID (ICCID) : 89148XXXX7617490780

Mobile subscriber ISDN (MSISDN) : UNAVAILABLE

Electronic serial number (ESN) : 0

Comandi per la risoluzione dei problemi

Comandi show

Usare il comando show dalla CLI per visualizzare le informazioni sulla rete dati.

show cellular modem

show cellular network

show cellular profiles

show cellular radio

show cellular sessions

show cellular status

show interface errors cellular0

show interface | tab

show interface cellular0

show cellular

show internal cellular status >>>> it requires to unhide internal command

Cancella statistiche

Per verificare le statistiche dell'interfaccia cellulare eseguire il comando show interface detail statistics interface cellular0.

clear cellular statistics interface cellular0

clear cellular errors interface cellular0

Comandi debug

Abilitare i debug sulla CLI per visualizzare informazioni aggiuntive.

debug cellular events

debug cellular config

debug cellular api

debug cellular misc

Nota: dopo aver abilitato i debug, accedere a vshell per verificare il contenuto di /var/log/tmplog/vdebug.

Reimposta interfaccia

request interface-reset vpn 0 interface cellular0

request internal modem reset

20.4 e successivi

request support cellular at

request support modem dmlog filter-name

request support modem dmlog log-action

request support modem reset

request support modem restore-profile