Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Aggiornamento immagine in un unico passaggio

Aggiornamento di immagini in più passaggi

Aggiornamento firmware modem Cisco CG522-E

Conclusioni

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di aggiornamento di Cisco 5G CG (Cellular Gateway) CG522-E e del relativo firmware modem.

Prerequisiti

Conoscenze base della linea di prodotti Cisco 5G e del processo di aggiornamento a Cisco IOS®.

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di:

- Operazioni e configurazione di CG522-E.

Componenti usati

- CG522-E (17.9.6)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

CG522-E supporta 2 tipi di Cisco IOS®, Cisco IOS® XE (prima della versione 17.6.x) e Cisco IOS CG (dalla versione 17.6.x). La differenza principale tra Cisco IOS XE e Cisco IOS CG su CG522-E è che Cisco IOS XE supporta IPv6 e GUI (supportati di nuovo a partire dalla versione 17.10.1a), mentre Cisco IOS CG non supporta queste funzionalità. lo stesso metodo e la stessa procedura possono essere utilizzati anche per aggiornare il gateway cellulare CG418-E.

Aggiornamento immagine in un unico passaggio

1. Copiare il file immagine sullo switch a cui è collegato il dispositivo CG.

2. In CG, immettere il comando:

gw-action:request software upgrade tftp://tftp_IP/image_name

3. Riavviare il CG:

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [no,yes] yes

4. Controllare l'immagine aggiornata:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.15.1a.SPA.bin

Version      = 17.15.1a.0.240234.1724203070..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug 21 01:17:50 2024

Install Date = Wed Aug  9 04:21:20 2023

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build date   = Wed Aug 09 06:41:31 2023

Install Date = Fri Jun 22 11:13:22 2018

Boot Status  = Boot Successful.

Aggiornamento di immagini in più passaggi

1. Scaricare l'immagine nel CG:

gw-action:request software download tftp://tftp_IP/image_name

2. Installare l'immagine:

gw-action:request software install image_file

3. Attivare l'immagine:

gw-action:request software activate image_file

4. Riavviare il CG:

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [no,yes] yes

5. Controllare l'immagine aggiornata:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.15.1a.SPA.bin

Version      = 17.15.1a.0.240234.1724203070..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug 21 01:17:50 2024

Install Date = Wed Aug  9 04:21:20 2023

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build date   = Wed Aug 09 06:41:31 2023

Install Date = Fri Jun 22 11:13:22 2018

Boot Status  = Boot Successful.

Aggiornamento firmware modem Cisco CG522-E

1. Identificare il modello del modem:

show cellular 1 hardware

Esempio:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 268069668483162

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805515034835

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 89351060001115740710

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H4282826003B1

Current Modem Temperature = 46 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 030.044_006

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.009

Modem Status = MODEM_STATE_DNS_ACQUIRED

2. Scaricare il file corretto da software.cisco.com.

Per questo esempio:

Per i modem EM9190 sono disponibili 3 file per l'aggiornamento del firmware:

1. CWE (file del firmware basato)

2. NVU (file PRI vettore)

3. NVU (file PRI OEM)

Esempio:

Nella pagina successiva, è possibile visualizzare le versioni software disponibili a sinistra. Sulla destra, è possibile visualizzare più file disponibili per la stessa versione del software. Selezionare l'immagine appropriata a seconda del vettore utilizzato. Se il vettore utilizzato non è presente nell'elenco, utilizzare l'immagine Generica.

Ad esempio:

c. NVU (file PRI OEM)

Esempio:

Per aggiornare tutte e 3 le versioni (basate su firmware, PRI vettore e PRI OEM), il processo di aggiornamento del firmware deve essere eseguito 2 volte separate:

1. La prima volta con .CWE (file del firmware basato) e .NVU (file del sistema PRI) in 1 cartella.

2. Seconda volta con .NVU (file PRI OEM) in 1 cartella.

3. Accertarsi che CG sia aggiornato all'ultima versione di Cisco IOS.

4. Scaricare i file .CWE e .NVU (carrier PRI) più recenti per il modem EM9190 e accertarsi che siano memorizzati sul CG.

5. Creare una cartella in flash. Il nome deve essere diverso da firmware o fw:

gw-action:request file create_dir firm_new

Esempio:

CellularGateway# gw-action:request file create_dir firm_new

Created Directory at: firm_new

6. Copiare i file .CWE e .NVU (carrier PRI) su CG flash:

gw-action:request file copy source tftp://

/

destination/storage/firm_new/

Esempio:

CellularGateway# gw-action:request file copy source tftp://192.168.1.2/fw.bin destination/storage/firm_new/fw.bin

7. Verificare che i file .CWE e .NVU (carrier PRI) siano stati scaricati correttamente nella cartella appena creata:

CellularGateway# gw-action:request file list fw_folder

-rw-r--r-- 50575 May 19 06:57 EM9190_03.09.11.00-001_GENERIC_030.044_006.nvu

-rw-r--r-- 91579911 May 19 06:50 EM9190_03.09.11.00-002.cwe

CellularGateway#

8. Verificare le versioni correnti del firmware e del sistema PRI:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 123456700004023

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805510129085

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8952530076180184023

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H1531500901A1

Current Modem Temperature = 35 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004 Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.006

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

CellularGateway#

CellularGateway#

CellularGateway# show cellular 1 firmware Firmware

Activation Mode = AUTO

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

------------------------------------------------------

1 GENERIC 01.07.13.00_GEN 016.006_004 ACTIVE

CellularGateway#

9. Avviare l'aggiornamento del firmware del modem utilizzando il comando:

cellular 1 upgrade firmware <created_earlier_folder_directory>

Nota: non rimuovere l'alimentazione o ricaricare il router durante il processo di aggiornamento del firmware.

Esempio:

CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware /flash/firm_new

status inprogress response

Firmware upgrade is in progress!!!

CellularGateway#

Nota: assicurarsi di conservare nella cartella creata solo i file del firmware necessari per evitare conflitti nel caso in cui nella stessa cartella siano archiviate più versioni.

Nota: per il modem SWI EM9190, se la versione corrente è 01.07.08, eseguire l'aggiornamento a 01.07.13 prima di eseguire l'aggiornamento alle versioni più recenti.

10. Verificare che il firmware del modem e il sistema PRI vettore siano stati aggiornati correttamente:

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_03.09.11.00 7bf975 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 123456700004023

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 356805510129085

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 8952530076180184023

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) =

Factory Serial Number (FSN) = 4H1531500901A1

Current Modem Temperature = 35 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 030.044_006

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.006

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

CellularGateway#

CellularGateway#

CellularGateway#show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX CARRIER FW VERSION PRI VERSION STATUS

--------------------------------------------------------

1 GENERIC 03.09.11.00_GEN 030.044_006 ACTIVE

CellularGateway#

11. Per l'aggiornamento di PRI OEM, ripetere gli stessi passaggi con i file .NVU per PRI OEM.

Conclusioni

Si consiglia di eseguire sempre la versione software più recente disponibile per il gateway cellulare e il firmware più recente del modem in quanto contiene i più recenti file PRI richiesti per il supporto del vettore cellulare.