Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Informazioni generali su CG522-E

Procedura di installazione hardware:

Pannello laterale del Cisco Cellular Gateway 522-E

Indicazione dei LED di stato su CG522-E

Installazione delle schede SIM

Installazione dell'antenna 5G interna

Accendere CG522-E

Procedura di installazione del software:

Accesso a CG522-E tramite console

Accesso a CG522-E tramite SSH

Modifica password

Come visualizzare la configurazione corrente

Introduzione

In questo documento viene descritto il processo di configurazione iniziale e installazione di Cellular Gateway 522-E.

Premesse

Qualsiasi procedura di configurazione complessa esula dall'ambito della presente pubblicazione. CG522-E è un dispositivo Plug and Play, ma le informazioni fornite consentono di semplificarne l'utilizzo. Di seguito è riportato un collegamento ipertestuale per tutta la documentazione pubblicata relativa a CG522-E.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base dei seguenti argomenti:

- Nozioni di base sulla rete cellulare 5G

- Cisco IOS® XE e Cisco IOS® CG

Componenti usati

CG522-E (v.17.04.01a)

Modem CG522-E EM9190 (v.SWIX55C_01.07.13.00)

WS-C3850-12X48U (v.03.07.04E)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Informazioni generali su CG522-E

Il CG522 funziona come dispositivo NSA (non standalone). Ciò significa che la banda 5G si trova sul piano dati e LTE sul piano di controllo. Di conseguenza, per consentire al dispositivo NSA di aggregarsi dalle bande 4G a quelle 5G, è necessario spingere il traffico in entrata e in uscita dal CG522.

Procedura di installazione hardware:

Pannello laterale del Cisco Cellular Gateway 522-E

La figura mostra il pannello laterale I/0 del CG522-E:

1

Socket PWR

2

Gigabit Ethernet-WAN

3

Copertura per slot SIM doppi (SIM 0 | SIM 1)

4

Pulsante Reimposta

5

Porta ausiliaria

6

Console (RJ-45)

Indicazione dei LED di stato su CG522-E

→

solido

✺

lampeggiante

☆

Disattivato

LED di avvio iniziale

4G

5G

Funzione

→

☆

- Il sistema operativo è stato avviato

- Il modem non è collegato

- Interfaccia LAN attiva

✺ / ○

☆

- Il sistema operativo è stato avviato

- Stato del modem non definito

- Interfaccia LAN non attiva

→

☆

- Accensione, Bootloader

- Sistema operativo avviato ma nessuna SIM trovata

✺ / ○

☆

- Avvio del sistema in corso

LED nominale

4G

5G

Funzione

→

☆

- Funzionamento normale

- Segnale cellulare massimo di 4G - equivalente a 3 o 4 barre

- Interfaccia LAN attiva

✺ / ○

☆

- Funzionamento normale

- Segnale cellulare 4G medio - equivalente a 1 o 2 barre

- Interfaccia LAN attiva

☆

→

- Funzionamento normale

- Segnale cellulare massimo di 5G - equivalente a 3 o 4 barre

- Interfaccia LAN attiva

☆

✺ / ○

- Funzionamento normale

- Segnale cellulare medio di 5G - equivalente a 1 o 2 barre

- Interfaccia LAN attiva

LED di condizioni marginali

4G

5G

Funzione

→

→

Modalità basso consumo

✺ / ○ o ●

✺ / ○

Modalità di mitigazione termica attivata, radio attivata con segnale 4G

✺ / ○

✺ / ○ o ●

Modalità di mitigazione termica attivata, radio accesa con segnale 5G

✺ / ○

✺ / ○

Modalità di mitigazione termica attivata, radio disattivata

Installazione delle schede SIM

Accanto alla porta Ethernet, il CG522-E è dotato di una copertura per gli slot SIM. La copertura è tenuta insieme da una vite a testa Philips. Rimuovere con cautela la vite per visualizzare gli slot della SIM.

Le dimensioni della SIM sono compatibili solo con la scheda MICRO SIM (Altezza: 15 mm, larghezza: 12 mm, Spessore: 0,76 mm).

1

Copertina SIM

2

Scheda MICRO SIM

3

NANO SIM

Nota: Utilizzare un adattatore per schede SIM MICRO per schede SIM NANO.

Installazione dell'antenna 5G interna

Occasionalmente, è necessario installare un'antenna 5G sul CG522-E. L'unica antenna 5G interna supportata è l'antenna a dipolo con montaggio girevole 5G-ANTM-SMA-D (Multi-Band). Per inserire l'antenna, assicurarsi che il CG522-E non sia alimentato, prendere l'estremità maschio SMA dell'antenna e ruotare il connettore nel connettore femmina del CG522-E fino a quando non è abbastanza stretto.

Nota: Il 5G-ANTM-SMA-D è destinato all'uso in ambienti interni. L'antenna è progettata per il collegamento a una porta antenna dedicata sul dispositivo. Non sono necessari strumenti speciali per installare l'antenna.

Avviso: Utilizzare la guida all'installazione di 5G-ANTM-SMA-D per precauzioni di sicurezza e protocolli per operare con attività fulminea.

Accendere CG522-E

Il CG522-E può essere acceso con diversi metodi, tra cui PoE+ e un connettore a 4 pin con brick di alimentazione da 12 V 2,5 A.

Per verificare che CG522-E sia compatibile con PoE, cercare il simbolo del fulmine sulla porta Ethernet.

Nota: Il cavo PoE+ non deve superare i 100 m. Se si sostituisce un'unità non PoE CG522-E, si riceve la stessa unità.

Suggerimento: Si tratta dell'installazione dell'hardware al livello di base. Per ulteriori informazioni, utilizzare la presente guida all'installazione dell'hardware.

Procedura di installazione del software:

Accesso a CG522-E tramite console

È possibile accedere a CG522-E tramite una sessione console. I parametri sono:

- velocità in baud: 115200 bit/sec

- 8 bit di dati

- nessuna parità

- 1 bit di stop (8N1)

- nessun controllo del flusso necessario

- username: admin

- password: numero di serie del dispositivo

Individuare il numero di serie del dispositivo osservando la parte inferiore dell'unità. e viene visualizzata nella sequenza di avvio. Viene visualizzato il seguente messaggio:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Accesso a CG522-E tramite SSH

È possibile accedere al CG522-E tramite SSH attraverso un'interfaccia di layer 2 da uno switch/router. Accertarsi che all'interfaccia venga assegnato un indirizzo IP all'interno della subnet 192.168.1.x, poiché l'indirizzo IP dell'interfaccia predefinita CG522-E è impostato su 192.168.1.1.

Sul dispositivo uplink (switch/router), configurare i seguenti comandi:

Switch# configure terminal

Switch(config)# interface

Switch(config-if)# no switchport

Switch(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# exit

Switch# ssh -l admin 192.168.1.1

Password:

Sul modello CG522-E, i parametri iniziali sono:

- Indirizzo IP: 192.168.1.1

- username: admin

- password: numero di serie del dispositivo

Individuare il numero di serie del dispositivo osservando la parte inferiore dell'unità. e all'interno della sequenza di avvio. Questo messaggio viene visualizzato sulla console:

Device is using default day0 password: xxxxxxxxxxx

Suggerimento: Con questo metodo, è possibile configurare il protocollo SSH in una SVI di uno switch e quindi il protocollo SSH nel CG522-E. Tuttavia, una SVI non è sufficiente per commutare il CG522 e il dispositivo di uplink. È necessario includere l'interfaccia L2 nell'interfaccia uplink del CG522-E.

Modifica password

In caso di accesso dalla console o SSH, modificare il nome utente e la password di CG522-E con questi comandi.

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# aaa authentication users user admin change-password old-password

Dopo aver implementato questi comandi, attenersi ai prompt:

Value for 'old-password' (

): *********

Value for 'new-password' (

): ********

Value for 'confirm-password' (

): ********

Come visualizzare la configurazione corrente

Eseguire questo comando per visualizzare la configurazione corrente di CG522-E:

CellularGateway# show running-config

Come aggiornare il software CG522-E

È consigliabile aggiornare il CG522-E prima dell'uso.

Utilizzare questa procedura per caricare e aggiornare la versione software di CG522-E.

- Disporre di un server TFTP raggiungibile, copiare l'immagine software sul server e assicurarsi che le autorizzazioni sul file siano tali che gli utenti TFTP anonimi siano in grado di accedere al file.

Per una guida di configurazione completa per scaricare e installare il software; fare clic qui.

Innanzitutto, confermare la versione di CG522-E:

CellularGateway# show version

Active image

Product name       = Cisco Cellular Gateway

Build version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Software version   = 1.0.0

Build date         = 2023-08-08_23.41

Build path         = /san1/BUILD/workspace/CCO_c174_throttle_EIO/base/build_eio

Built by           = aut

Firmware info

Uboot version      = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date         = 10/06/2020

Last reboot reason = SoftReset

Quindi, utilizzare la seguente procedura:

CellularGateway# gw-action:request software upgrade

tftp://192.168.1.2/cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

System is about to download and install the selected software, Continue? [no,yes] yes

Software successfully upgrade

CellularGateway# gw-action:request system reboot

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Nota: in questo scenario, lo switch viene utilizzato come server TFTP. Il collegamento per la pagina del software si trova in questo collegamento ipertestuale.

Come visualizzare e passare da una partizione all'altra:

CellularGateway# show gw-system:system partition

Primary Image

Partition    = image2

File name    = cg-ipservices-17.09.04.SPA.bin

Version      = 17.09.04.0.0.1691563291..Bengaluru

Build Date   = Wed Aug  9 06:41:31 2023

Install Date = Sun Jun  4 02:03:23 2000

Boot Status  = Boot Successful.

Backup Image

Partition    = image1

File name    = cg-ipservices.17.04.01a.SPA.bin

Version      = 17.04.01a.0.211.1608270185..Bengaluru

Build date   = Fri Dec 18 05:43:05 2020

Install Date = Fri Jun 22 11:13:59 2018

Boot Status  = Boot Successful.

CellularGateway# gw-action:request software activate

System is about to reload, Continue? [yes,no]

Verificare PID, Uptime, Memory, Flash size

Queste informazioni sono molto utili per la verifica della compatibilità e la risoluzione dei problemi. Per una guida alla risoluzione dei problemi di CG522-E, fare clic su questo collegamento ipertestuale.

CellularGateway# show gw-system:system status

SYSTEM INFO

Platform PID                   = CG522-E

Product Serial Number          = FGL2504LB7Y

System Up Time                 = up 15 days

Current Time                   = Thu Aug 24 22:37:22 UTC 2023

Current CPU Usage              = 5%

RAM

Total Memory in KBytes         = 993852

Memory Used in KBytes          = 557760

Memory Free in KBytes          = 436216

STORAGE

Disk type                      = Bootflash

Disk Size in KBytes            = 999320

Disk Used in KBytes            = 88944

Disk Available in KBytes       = 841564

Disk Used Percentage           = 10%

TEMPERATURE

Ambient temperature            = 53 deg C

Power source                   = AC

Verifica informazioni hardware

Le informazioni fornite sono molto utili per la verifica della compatibilità e la risoluzione dei problemi. Per una guida alla risoluzione dei problemi di CG522-E, fare clic su questo collegamento ipertestuale.

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = zzzzzzz

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Verifica connessione sessione

Queste informazioni consentono di determinare quale APN è collegato, lo stato della sessione e così via.

Questo è un esempio di stato di una sessione disconnessa:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Disconnected

Call end mode =

Session disconnect reason type = (0)

Session disconnect reason = (0)

Cellular Interface = 1/1

Backoff timer = NOT Running

Back off error count = 0

Back off timer index = 0

Back off timer array (in minutes) = 0 1 1 1 1 5 10 15 30 60

Period of Backoff = 0 minute(s)

Questo è un esempio di stato di una sessione di connessione:

CellularGateway# show cellular 1 connection

Profile ID = 1

---------------------------

APN = broadband

Connectivity = Attach and Data

Session Status = Connected

IPv4 Address = x.x.x.x

IPv4 Gateway Address = y.y.y.y

IPv4 Primary DNS = z.z.z.z

IPv4 Secondary DNS = x.x.x.x

Tx Packets = 6821, Rx Packets = 6

Tx Bytes = 1301756, Rx Bytes = 888

Tx Drops = 0, Rx Drops = 0

Tx Overflow Count = 0, Rx Overflow Count = 0

Controlla informazioni radio

Queste informazioni sono utili per la verifica della compatibilità e la risoluzione dei problemi. Per una guida alla risoluzione dei problemi di CG522-E, fare clic su questo collegamento ipertestuale.

CellularGateway# show cellular 1 radio

Radio Power Mode = online

Radio Access Technology(RAT) Selected = LTE

LTE Rx Channel Number(PCC) = 0

LTE Tx Channel Number(PCC) = 0

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

Current RSSI = -60 dBm

Current RSRP = -94 dBm

Current RSRQ = -14 dB

Current SNR = 2.8 dB

Physical Cell Id = 119

Network Change Event = activated LTE

CellularGateway# show cellular 1 radio-details

Carrier Aggregation Status = Disabled

LTE RX Channel Number(PCC) = xxx

LTE TX Channel Number(PCC) = yyy

LTE Band = 66

LTE Bandwidth = 20 MHz

PCC CA information:

-------------------

LTE band class = 66

E-UTRA absolute radio frequency channel number of the serving cell = 0

Bandwidth = 20 MHz

Physical Cell Id = 119

Current RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -94 dBm

Current RSSI in 1/10 dBm as measured by L1 = -63 dBm

Current RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -12 dB

Measured SINR in dB = 3.8 dB

Tracking area code information for LTE = 31891

5G CC information:

------------------

Current ENDC RSRP in 1/10 dBm as measured by L1 = -101 dBm

Current ENDC RSRQ in 1/10 dBm as measured by L1 = -14 dB

Measured ENDC SINR in dB = 4 dB

Le informazioni 5G CC indicano l'uso di 5G. La banda selezionata attualmente mostra l'utilizzo di LTE, ma come dispositivo NSA, la banda LTE viene selezionata a causa dell'assenza di traffico in questa particolare simulazione.

Verifica e configura il nome del punto di accesso cellulare (APN)

Il CG522-E è in grado di configurare automaticamente il numero APN in base alla SIM. Per confermare un profilo APN attivo, attenersi alla seguente procedura. A volte, è necessario configurare un profilo APN statico.

CellularGateway# show cellular 1 profile

PROFILE ID   APN        PDP TYPE   STATE     AUTHENTICATION  USERNAME  PASSWORD

---------------------------------------------------------------------------------

1            Broadband  IPv4       ACTIVE      none            -         -

2            ims        IPv4v6     INACTIVE    none            -         -

Come configurare un APN personalizzato:

CellularGateway# configure terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot <# of sim slot in use>

CellularGateway(config-slot-0)# profile id <#> apn

pdn-type IPv4v6 authentication

username

password

CellularGateway(config-slot-0)# attach profile <#>

CellularGateway(config-slot-0)# commit

Suggerimento: Alcuni nomi APN non richiedono l'autenticazione; ciò significa che non è necessario definire alcuna autenticazione, se non necessaria. ES: profile id <#> apn pdn-type IPv4v6 <— questo è un comando valido.

Come rimuovere un profilo APN:

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim slot 1

CellularGateway(config-slot-1)# no attach-profile 1

CellularGateway(config-slot-1)# no profile id 1 apn broadband

CellularGateway(config-slot-1)# commit

Nota: Non è richiesta l'autenticazione per LTE.

Nota: Verizon richiede almeno 2 profili; un profilo di collegamento (in genere vzwims o ims) e un profilo dati/predefinito. AT&T richiede un solo profilo come richiesto per i profili dati/predefiniti e di collegamento (banda larga).

Configura lo slot SIM primario e i comandi di failover della SIM

Eseguire questi comandi per definire lo slot SIM primario e per utilizzare la funzione timer di failover della SIM. Un failover manuale sarebbe quello di definire di nuovo lo slot SIM primario.

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim primary-slot <0/1>

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway# config term

Entering configuration mode terminal

CellularGateway(config)# controller cellular 1

CellularGateway(config-cellular-1)# sim max-retry 5

CellularGateway(config-cellular-1)# sim failovertimer 7

CellularGateway(config-cellular-1)# commit

Commit complete.

CellularGateway(config-cellular-1)# end

CellularGateway#

Controllo e configurazione del firmware del modem CG522-E

Utilizzare questa procedura per caricare e aggiornare la versione del firmware del modem CG522-E.

- Disporre di un server TFTP raggiungibile, copiare l'immagine software sul server e assicurarsi che le autorizzazioni sul file siano tali che gli utenti TFTP anonimi siano in grado di accedere al file.

- Creare una sottodirectory in cui memorizzare il firmware del modem.

- Confermare il firmware corretto basato sul supporto SIM (visualizzabile nella pagina software).

- Copiare i file del firmware (.cwe e .nvu) in tale directory.

Per una guida di configurazione completa per il download e l'installazione del firmware; fare clic qui.

Attenersi alla procedura descritta di seguito.

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe create_dir

INFO: Created folder

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00.cwe from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00.cwe

INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe

file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00.cwe size(Bytes): 88960399

CellularGateway# gw-action:request file download tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu create_dir

INFO:

Directory already exists

INFO: Accessing file EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu from tftp://192.168.1.2/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu

INFO: Please wait while the file is being downloaded to /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu

file received /flash/

/EM9190_01.07.13.00_GENERIC_016.006_004.nvu size(Bytes): 69051

CellularGateway# cellular 1 upgrade firmware

Comandi per controllare lo stato del firmware:

CellularGateway# show cellular 1 firmware

Firmware Activation Mode = AUTO

INDEX  CARRIER  FW VERSION       PRI VERSION  STATUS

------------------------------------------------------

1      GENERIC  01.07.13.00_GEN  016.006_004  ACTIVE

CellularGateway# show cellular 1 hardware

Modem Firmware Version = SWIX55C_01.07.13.00 000000 jenkins

Device Model ID = EM9190

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = xxxxxxxxxxxxxxx

International Mobile Equipment Identity (IMEI) = yyyyyyyyyyyyyyy

Integrated Circuit Card ID (ICCID) = zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number (MSISDN) = xxxxxxxxxxx

Factory Serial Number (FSN) = yyyyyyyyyyyyyy

Factory Serial Number (FSN) = 4H0355006001A1

Current Modem Temperature = 43 deg C

PRI SKU ID = 1104703

PRI Version = 016.006_004

Carrier = GENERIC

OEM PRI Version = 001.002

Modem Status = MODEM_STATE_NETWORK_READY

Nota: In questo scenario, lo switch di rete viene utilizzato come server TFTP. Per la pagina del firmware, qui è il collegamento ipertestuale.

Come ripristinare il modem

Il ripristino del modem non cancella le configurazioni impostate. Funziona come un riavvio.

CellularGateway# cellular 1 modem-reset

cellular_modem_reset :

È inoltre possibile utilizzare i comandi AT per ripristinare il modem.

CellularGateway# cellular 1 modem-at-command

at!reset