Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come visualizzare l'interfaccia dalla modalità di risparmio energia sulla scheda di linea ASR 9000 A99-32X100GE-X-SE.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Ottimizzazione del consumo energetico sulla scheda di linea ASR 9000

- Configurazione della modalità di risparmio energetico sulla scheda di linea ASR 9000

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- ASR 9000 Router Line Card - A99-32X100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR release 7.7.X o precedente

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Problema

Quando si rimuove la configurazione della modalità di risparmio energia per una slice sulla scheda di linea A99-32X100GE-X-SE, a differenza di altri tipi di schede di linea, le interfacce fisiche e le ottiche corrispondenti possono andare verso il basso indipendentemente dalla connessione di layer 1.

I messaggi Syslog relativi sono simili a:

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

Se si verifica lo stato della porta con il comando show controllers np all loc 0/1/CPU0, la slice o il processore di rete (NP) è mancante.

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

Soluzione

Ricaricando la scheda di linea è possibile ripristinare le interfacce su questa slice o NP in tali situazioni.

Nella versione più recente, in cui è stato risolto l'ID bug Cisco CSCwb93350, il ricaricamento della scheda di linea non è più necessario.

Informazioni correlate

- ASR 9000 - Ottimizzazione del consumo energetico

- Guida di riferimento alla configurazione della modalità di risparmio energia di ASR 9000

- Risparmio di energia e denaro con ASR 9000 Advanced Power Management (APM)

- Supporto tecnico Cisco e download