Sommario

Introduzione

Premesse

Problema: mancata corrispondenza di memoria su alcuni RSP e LC su ASR serie 9000 Router

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto cosa fare se la quantità di memoria disponibile su alcuni switch di routing (RSP) e schede di linea (LC) è inferiore al previsto.

Premesse

Come indicato nel datasheet, ad esempio, A9K-RSP440-TR ha 6 GB di memoria DRAM (Dynamic Random Access Memory). Le stesse informazioni vengono visualizzate se si esegue show platform summary<>:

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

Problema: mancata corrispondenza di memoria su alcuni RSP e LC su ASR serie 9000 Router

Quando si controlla la memoria effettiva disponibile per un determinato RSP, è possibile notare che invece dei 6 GB sono disponibili solo 4 GB.

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

Nelle versioni correnti di IOS XR esiste un problema noto. Non solo ASR 9000 attualmente non tiene traccia della quantità di memoria disponibile o la confronta con un valore previsto. Non genera alcun registro se manca qualche DRAM. Miglioramento CSCvf3213 per risolvere il problema. La causa principale è correlata al problema hardware che si verifica quando RSP non è in grado di riconoscere uno dei banchi di memoria installati.

Soluzione

La causa principale è correlata al problema hardware (hardware) che si verifica quando RSP non è in grado di riconoscere uno dei banchi di memoria installati. In questi casi, il piano d'azione tipico consiste nel:

1. Provare a eseguire un reset per verificare se la memoria rilevata dopo un ricollocamento è il valore corretto.

2. Sostituire LC/RSP con RMA.