Sommario

Introduzione

Dettagli problema

Analisi

Introduzione

Su Aggregation Services Router 9000 (ASR9K) con Enhanced XR (eXR), noto anche come 64-bit XR, versione 6.2.1 e successive, il comando "show memory summary" non visualizza tutta la memoria interna documentata sul Data Sheet corrispondente, il che potrebbe confondere alcuni clienti.

Dettagli problema

Di seguito verrà utilizzato un ASR9901 con versione 6.4.2 come esempio.

In base alle specifiche tecniche, il processore di routing integrato (RP) dispone di 32 GigaByte (GB) di RAM (Random Access Memory).

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show platform

Node              Type                       State             Config state

--------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       ASR9901-RP(Active)         IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/FT2             ASR-9901-FAN               OPERATIONAL       NSHUT

0/0/CPU0          ASR9901-LC                 IOS XR RUN        NSHUT

"Show memory summary" visualizza solo circa 27 GB, nonostante il sistema riconosca la memoria totale come 32 GB in "admin show system resources".

RP/0/RSP0/CPU0:R1#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 27089M total (22185M available)

Application Memory : 27089M (22013M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 133M

RP/0/RSP0/CPU0:R1#admin show system resources

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     32415M^ 512M^           135M    31655M^ 500M^           132     923M    542M            4       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1072M           144M    1894M   1047M           141     2308M   1252M           1       N/A

0/RSP0-XR       27739M  22548M          999M    27089M  22020M          975     N/A     N/A             2       6655M

<snip>

Lo stesso comportamento può essere osservato su altri dispositivi ASR9K, ad esempio ASR9010 con eXR 6.2.3

Osservando la scheda tecnica A9K-RSP880-TR dovrebbe avere 16 GB di RAM.

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show platform

Node              Type                       State             Config state

-------------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0       A9K-RSP880-TR(Active)      IOS XR RUN        NSHUT

0/FT0             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/FT1             ASR-9010-FAN-V2            OPERATIONAL       NSHUT

0/1/CPU0          A9K-MOD400-TR              IOS XR RUN        NSHUT

0/1/0             A9K-MPA-20X10GE            OK

0/1/1             A9K-MPA-1X100GE            OK

0/PT0             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

0/PT1             A9K-AC-PEM-V3              OPERATIONAL       NSHUT

"Show memory summary" visualizza 12,5 GB e "admin show system resource" visualizza 16 GB

RP/0/RSP0/CPU0:R2#show memory summary

node:      node0_RSP0_CPU0

------------------------------------------------------------------

Physical Memory: 12496M total (8465M available)

Application Memory : 12496M (8287M available)

Image: 4M (bootram: 0M)

Reserved: 0M, IOMem: 0M, flashfsys: 0M

Total shared window: 128M

RP/0/RSP0/CPU0:R2#admin show system resou

Node                    Physical                        Application              Boot Partition         CPUs    Shmwin

Total   Available       Cached  Total   Available       Cached  Total   Available

0/RSP0-Host     16217M^ 276M^           29M     15837M^ 271M^           28      923M    592M            8       N/A

0/RSP0-Admin    1940M   1158M           78M     1894M   1131M           76      2308M   1451M           1       N/A

0/RSP0-XR       12796M  8488M           888M    12496M  8288M           867     N/A     N/A             6       3071M

0/1-Host        24491M  11510M          127M    23917M  11241M          124     923M    592M            6       N/A

0/1-Admin       1008M   471M            90M     984M    460M            88      2308M   1528M           1       N/A

0/1-XR          10948M  5902M           2343M   10691M  5764M           2288    N/A     N/A             5       3071M

Tuttavia, se si controlla 32-bit XR, viene visualizzata la memoria fisica totale come documentato nel datasheet:

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show memory summary

Physical Memory: 16384M total (12600M available)

Application Memory : 16043M (12600M available)

Image: 100M (bootram: 100M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 51M

RP/0/RSP0/CPU0:R3#show platform

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RSP0/CPU0     A99-RSP-TR(Active)        IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RSP1/CPU0     A99-RSP-TR(Standby)       IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/CPU0        A9K-MOD400-SE             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/1/0           A9K-MPA-20X10GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/1/1           A9K-MPA-2X100GE           OK               PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A99-8X100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/CPU0        A9K-MOD400-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/4/0           A9K-MPA-8X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

0/4/1           A9K-MPA-2X40GE            OK               PWR,NSHUT,MON

Analisi

A partire dalla release 6.2.1, eXR su ASR9K utilizzerà il modello di virtualizzazione Virtual Machine (VM), che consente di passare dal modello Linux Container (LXC) utilizzato nelle release 6.1.2 e 6.1.3.

I contenitori possono contenere molte più applicazioni in un unico server fisico di quanto non possa fare una macchina virtuale (VM).

Le VM possono richiedere molte risorse di sistema. Ogni VM esegue non solo una copia completa di un sistema operativo, ma anche una copia virtuale di tutto l'hardware necessario per l'esecuzione del sistema operativo. Questo può aumentare la quantità di memoria e i cicli della CPU. Al contrario, tutto ciò che un contenitore richiede è un sistema operativo, il supporto di programmi e librerie, e risorse di sistema per eseguire un programma specifico. Tuttavia, le VM offrono una maggiore flessibilità per supportare funzioni quali l'aggiornamento del software in-service (ISSU).

Poiché i contenitori Linux condividono le risorse fisiche e il kernel dell'host, mentre ogni VM richiede il proprio sistema operativo e hardware virtualizzato, ciò spiegherebbe perché a ogni VM viene allocata una quantità specifica di risorse dall'host complessivo. Di conseguenza, nel riepilogo della memoria visualizzata non viene visualizzata la memoria fisica totale complessiva in eXR release 6.2.1 e successive. I contenitori Linux possono inoltre avere un limite per la memoria allocata, come appare sulle piattaforme NCS500 e NCS5500, e su queste piattaforme verranno osservati gli stessi comportamenti per la CLI 'show memory summary'.