Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come spegnere le linecard (LC) in un router Aggregation Services 9000 (ASR9K) quando il livello di alimentazione scende a un livello insufficiente.

Contributo di Sam Milstead, Cisco TAC Engineer.

Problema

Prima della 6.0.1 e della 6.1.1, quando i livelli di potenza erano scesi, le schede venivano spente a caso, e non c'era modo di influenzare le schede che sarebbero state spente per prime. Ciò potrebbe causare interruzioni o altri problemi agli operatori.

Soluzione

Dalla versione 6.0.1 e 6.1.1 in poi, è stata introdotta una manopola di configurazione dell'amministratore tramite CSCux09817 , che permetteva di influenzare le schede che sarebbero state spente per prime in caso di interruzione dell'alimentazione in un sistema ASR9K.

Di seguito è riportato un esempio di configurazione in cui le schede LC 0 e 1 sono state chiuse per ultime e la scheda LC 4 è stata chiusa per prima.

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

Nota: questo argomento è valido solo per le schede LC nello stato XR-RUN. Questa configurazione non influisce sugli altri stati in cui si trova un LC, ad esempio MBI-BOOTING. Quindi, per esempio, se LC 4 si sta avviando e c'è una caduta di potenza allora LC 3 sarebbe spento prima.