Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica di VPLS Label Switched Multicast (LSM)

Svantaggi della replica in ingresso

Funzioni VPLS LSM

Restrizioni VPLS LSM

Apprendimento MAC (Media Access Control)

Supporto IGMPSN (Internet Group Management Protocol Snooping)

Scala supportata

Configurazione VPLS LSM

Configurazione automatica tunnel P2MP

Configurazione MPLS TE Fast Reroute (FRR)

Configurazione L2VPN

Topologia e configurazione di esempio

Configurazione PE1

P Configurazione

Configurazione PE2

Configurazione PE3

Verifica - Mostra comandi

Risoluzione dei problemi di VPLS LSM

Problemi comuni di configurazione

Comandi L2VPN e L2FIB Show e risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto il servizio VPLS (Virtual Private LAN Service) Label Switched Multicast (LSM) per il router ASR (Aggregation Services Router) serie 9000 con software Cisco IOS® XR.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica di VPLS Label Switched Multicast (LSM)

VPLS emula i servizi LAN su un core Multiprotocol Label Switching (MPLS). Tra tutti i router Provider Edge (PE) che partecipano a un dominio VPLS viene configurata una rete completa di pseudofili (PW) point-to-point (P2P) per fornire l'emulazione VPLS. Il traffico broadcast, multicast e unicast sconosciuto viene inondato in un dominio VPLS a tutti i PE. La replica in ingresso viene utilizzata per inviare il traffico di flooded su ogni PW P2P a tutti i router PE remoti che fanno parte dello stesso dominio VPLS.

Svantaggi della replica in ingresso

- La replica in ingresso non è efficiente a livello di larghezza di banda, in quanto lo stesso pacchetto potrebbe essere inviato più volte sullo stesso collegamento per ogni PW P2P.

- La replica in ingresso può comportare uno spreco significativo della larghezza di banda del collegamento in caso di traffico broadcast e multicast VPLS elevato.

- Anche la replica in ingresso richiede un uso intensivo delle risorse, in quanto il router PE in entrata sopporta l'intero carico della replica.

Funzioni VPLS LSM

VPLS è una tecnologia L2VPN ampiamente implementata dal provider di servizi che viene utilizzata anche per il trasporto multicast. Sebbene la tecnologia L2 consenta l'utilizzo dello snooping per ottimizzare la replica del traffico multicast negli alimentatori L2, il core rimane indipendente dal traffico multicast. Di conseguenza, più copie dello stesso flusso attraversano le reti principali. Per ridurre questa inefficienza, abbinare LSM a VPLS in modo da introdurre gli alberi multicast LSM nel core. Nel software Cisco IOS-XR versione 5.1.0, Cisco ASR serie 9000 implementa VPLS LSM con alberi inclusivi di progettazione del traffico point-to-multipoint (P2MP-TE). Gli endpoint VPLS vengono rilevati automaticamente e gli alberi P2MP-TE vengono impostati con l'utilizzo di Resource Reservation Protocol Traffic Engineering (RSVP-TE) senza alcun intervento operativo.

- VPLS LSM consente di superare gli inconvenienti della replica in entrata.

- La soluzione LSM VPLS impiega LSP P2MP nel core MPLS per trasportare il traffico broadcast, multicast e unicast sconosciuto per un dominio VPLS.

- I provider di servizi di traduzione P2MP consentono la replica nella rete MPLS al nodo ottimale e riducono al minimo la quantità di replica dei pacchetti nella rete.

- La soluzione VPLS LSM invia solo il traffico VPLS in modalità flooded sugli LSP P2MP.

- Il traffico VPLS unicast viene ancora inviato sui PW P2P. Il traffico inviato tramite i PW di accesso continua a essere inviato con la replica in entrata.

- I PW P2MP sono unidirezionali rispetto ai PW P2P, che sono bidirezionali.

- La soluzione VPLS LSM implica la creazione di una PW P2MP per dominio VPLS al fine di emulare un servizio P2MP VPLS per i PW di base nel dominio VPLS.

- VPLS LSM è supportato in Cisco IOS XR versione 5.1.0 e successive.

Restrizioni VPLS LSM

- Cisco IOS-XR release 5.1.0 VPLS LSM supporta solo alberi P2MP-TE di progettazione del traffico MPLS configurati con RSVP-TE.

- Una PW P2MP può essere segnalata con il protocollo BGP solo in Cisco IOS-XR release 5.1.0. In questa prima fase, i PE remoti che partecipano al dominio VPLS vengono rilevati automaticamente con BGP Auto-Discovery (BGP-AD).

- La segnalazione LDP statica non è supportata in Cisco IOS XR versione 5.1.0.

Apprendimento MAC (Media Access Control)

L'apprendimento MAC sul PW foglia per un frame che arriva sul PW P2MP viene eseguito come se il frame fosse ricevuto sul PW P2P che porta al PW radice per quel PW P2MP. In questa immagine, MAC Learning su PE-2 per i frame che arrivano su P2MP PW LSP con radice in PE-1 viene eseguito come se il frame arrivasse su P2P PW tra PE-1 e PE-2. Il control plane L2VPN è responsabile della programmazione delle informazioni di disposizione VPLS con informazioni PW P2P per l'apprendimento MAC sulla disposizione LSP P2MP.

Supporto IGMPSN (Internet Group Management Protocol Snooping)

Lo snooping IGMP (Internet Group Management Protocol) (IGMPSN) è supportato sia sulla parte iniziale che finale dell'albero P2MP in un dominio bridge che partecipa a VPLS LSM. In questo modo, il traffico multicast IGMPSN su PW di un'istanza di inoltro virtuale (VFI) può trarre vantaggio dall'ottimizzazione delle risorse fornita dai PSP P2MP. Se IGMPSN è abilitato in un dominio bridge con una o più PW VFI che partecipano a VPLS LSM, tutto il traffico multicast di livello due (L2) viene inviato sulla testa P2MP dell'albero associato al dominio bridge. Le route multicast L2 vengono utilizzate per inoltrare il traffico ai ricevitori locali, ai punti di flusso Ethernet (EFP), ai PW di accesso e ai PW VFI che non partecipano al modulo LSM VPLS.

Quando IGMPSN è abilitato in un dominio bridge che è una coda LSP P2MP, la disposizione ottimizzata del traffico multicast L2 ricevuto sull'LSP P2MP viene effettuata per i ricevitori locali (cioè, porte Bridge (BP) del circuito di collegamento (AC) e accesso ai BP del PW).

Nota: lo snooping MLDP (Multicast Label Distribution Protocol) non è supportato in Cisco IOS XR release 5.1.0.

Scala supportata

Cisco IOS XR release 5.1.0 supporta un massimo di 1000 tunnel P2MP o 1000 PW P2MP per router head/tail.

Configurazione VPLS LSM

Configurazione automatica tunnel P2MP

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

Configurazione MPLS TE Fast Reroute (FRR)

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

Configurazione L2VPN

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 100

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

Topologia e configurazione di esempio

I tunnel P2MP sono tunnel rilevati automaticamente. I tunnel P2MP statici non sono supportati.

Non vengono utilizzate configurazioni di tunnel statici. La configurazione automatica del tunnel P2MP deve essere abilitata su tutti i router PE e anche su un router IP se funge da nodo bud. Un nodo build è un router intermedio e allo stesso tempo un router terminale.

Di seguito è riportato un esempio di topologia con configurazione. In questa topologia, i PW P2MP vengono creati tra i tre PE e un router IP che funge da nodo bud. I tre router PE fungono da testa (per il traffico in entrata) e coda (per il traffico in uscita).

Configurazione PE1

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show run

hostname PE1

!

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

!

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.225 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

description connected P router

ipv4 address 209.165.201.1 255.255.255.224

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.151 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/10

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

router ospf 100

router-id 209.165.200.225

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.225

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.225

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/10.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 100

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/1/1/0

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.225

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

P Configurazione

RP/0/RSP0/CPU0:P#show run

hostname P

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.226 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

description connected to PE1 router

ipv4 address 209.165.201.2 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

description connected to PE1 router

ipv4 address 209.165.201.152 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

description connected to PE2 router

ipv4 address 209.165.201.61 255.255.255.224

!

interface GigabitEthernet0/1/1/4

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/1/1/4.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

description connected to PE3 router

ipv4 address 209.165.201.101 255.255.255.224

!

router ospf 100

nsr

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.226

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.226

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/1/1/4.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 200

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/1/1/0

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

bandwidth 100000

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/1/1/0

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

auto-tunnel backup

nhop-only

!

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.226

interface GigabitEthernet0/1/1/0

!

interface GigabitEthernet0/1/1/1

!

interface GigabitEthernet0/1/1/3

!

interface GigabitEthernet0/1/1/8

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:P#

Configurazione PE2

RP/0/RSP0/CPU0:PE2#show run

hostname PE2

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.227 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/3/0/2.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

interface GigabitEthernet0/3/0/3

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.62 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

router ospf 100

nsr

router-id 209.165.200.227

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.227

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.227

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.228

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/3/0/2.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 300

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/3/0/3

bandwidth 100000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.227

interface GigabitEthernet0/3/0/3

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE2#

Configurazione PE3

RP/0/RSP0/CPU0:PE3#show run

hostname PE3

ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0

interface Loopback0

ipv4 address 209.165.200.228 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/2/1/8

description connected to P router

ipv4 address 209.165.201.102 255.255.255.224

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/2/1/11

transceiver permit pid all

!

interface GigabitEthernet0/2/1/11.1 l2transport

encapsulation dot1q 1

!

router ospf 100

nsr

router-id 209.165.200.228

nsf cisco

area 0

mpls traffic-eng

interface Loopback0

!

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

!

mpls traffic-eng router-id 209.165.200.228

!

router bgp 100

nsr

bgp router-id 209.165.200.228

bgp graceful-restart

address-family l2vpn vpls-vpws

!

neighbor 209.165.200.225

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.226

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

neighbor 209.165.200.227

remote-as 100

update-source Loopback0

address-family l2vpn vpls-vpws

!

!

!

l2vpn

bridge group bg1

bridge-domain bg1_bd1

interface GigabitEthernet0/2/1/11.1

!

vfi bg1_bd1_vfi

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.1:1

signaling-protocol bgp

ve-id 400

!

!

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

!

transport rsvp-te

attribute-set p2mp-te set1

!

!

!

!

!

!

rsvp

interface GigabitEthernet0/2/1/8

bandwidth 1000000

!

!

mpls traffic-eng

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

!

auto-tunnel backup

tunnel-id min 1000 max 1500

!

attribute-set p2mp-te set1

bandwidth 10000

fast-reroute

record-route

!

!

mpls ldp

nsr

graceful-restart

router-id 209.165.200.228

interface GigabitEthernet0/2/1/8

!

!

end

RP/0/RSP0/CPU0:PE3#

Verifica - Mostra comandi

Questi comandi show sono utili per eseguire il debug e verificare lo stato dei tunnel P2MP PW e P2MP MPLS TE.

- show l2vpn bridge-domain

- show l2vpn bridge-domain detail

- show mpls traffic-eng tunnels p2mp

- mostra dettagli <label> etichette di inoltro mpls

- show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabulare

Seguono alcuni esempi:

show l2vpn bridge-domain

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn bridge-domain

Legend: pp = Partially Programmed.

Bridge group: bg1, bridge-domain: bg1_bd1, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0

Aging: 300 s, MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

Filter MAC addresses: 0

ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 3 (3 up), PBBs: 0 (0 up)

List of ACs:

GigabitEthernet0/1/1/10.1, state: up, Static MAC addresses: 0

List of Access PWs:

List of VFIs:

VFI bg1_bd1_vfi (up)

P2MP: RSVP-TE, BGP, 1, Tunnel Up

Neighbor 209.165.200.226 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

Neighbor 209.165.200.227 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

Neighbor 209.165.200.228 pw-id 1, state: up, Static MAC addresses: 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show l2vpn bridge-domain detail

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn bridge-domain detail

Legend: pp = Partially Programmed.

Bridge group: bg1, bridge-domain: bg1_bd1, id: 0, state: up, ShgId: 0, MSTi: 0

Coupled state: disabled

MAC learning: enabled

MAC withdraw: enabled

MAC withdraw for Access PW: enabled

MAC withdraw sent on: bridge port up

MAC withdraw relaying (access to access): disabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC port down flush: enabled

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

Split Horizon Group: none

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping: enabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

Storm Control: disabled

Bridge MTU: 1500

MIB cvplsConfigIndex: 1

Filter MAC addresses:

P2MP PW: enabled

Create time: 18/02/2014 03:47:59 (00:41:54 ago)

No status change since creation

ACs: 1 (1 up), VFIs: 1, PWs: 3 (3 up), PBBs: 0 (0 up)

List of ACs:

AC: GigabitEthernet0/1/1/10.1, state is up

Type VLAN; Num Ranges: 1

VLAN ranges: [1, 1]

MTU 1504; XC ID 0x8802a7; interworking none

MAC learning: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC port down flush: enabled

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

Split Horizon Group: none

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping: enabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

Storm Control: disabled

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic ARP inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

List of Access PWs:

List of VFIs:

VFI bg1_bd1_vfi (up)

P2MP:

Type RSVP-TE, BGP signaling, PTree ID 1

P2MP Status: Tunnel Up

P2MP-TE attribute-set: set1

Tunnel tunnel-mte100, Local Label: 289994

VPN-ID: 1, Auto Discovery: BGP, state is Provisioned (Service Connected)

Route Distinguisher:  (auto) 209.165.200.225:32768

Import Route Targets:

209.165.201.1:1

Export Route Targets:

209.165.201.1:1

Signaling protocol: BGP

Local VE-ID: 100 ,  Advertised Local VE-ID : 100

VE-Range: 10

PW: neighbor 209.165.200.226, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289959                         16030

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            200

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225473

Create time: 18/02/2014 03:58:31 (00:31:23 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 03:58:31 (00:31:23 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.226

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

PW: neighbor 209.165.200.227, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000002

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289944                         16030

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            300

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225474

Create time: 18/02/2014 04:05:25 (00:24:29 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 04:05:25 (00:24:29 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.227

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

PW: neighbor 209.165.200.228, PW ID 1, state is up ( established )

PW class not set, XC ID 0xc0000003

Encapsulation MPLS, Auto-discovered (BGP), protocol BGP

Source address 209.165.200.225

PW type VPLS, control word disabled, interworking none

Sequencing not set

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -------------------------

Label        289929                         16045

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      VPLS                           VPLS

VE-ID        100                            400

------------ ------------------------------ -------------------------

MIB cpwVcIndex: 3221225475

Create time: 18/02/2014 04:08:11 (00:21:43 ago)

Last time status changed: 18/02/2014 04:08:11 (00:21:43 ago)

MAC withdraw messages: sent 0, received 0

Static MAC addresses:

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

DHCPv4 snooping: disabled

IGMP Snooping profile: none

MLD Snooping profile: none

P2MP-PW:

FEC            Local                         Remote

-------------- ----------------------------- ----------------------

Label          NULL (inclusive tree)         NULL (inclusive tree)

P2MP ID        100                           100

Flags          0x00                          0x00

PTree Type     RSVP-TE                       RSVP-TE

Tunnel ID      100                           100

Ext. Tunnel ID 209.165.200.225               209.165.200.228

Statistics:

packets: received 0

bytes: received 0

VFI Statistics:

drops: illegal VLAN 0, illegal length 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls traffic-eng tunnels p2mp

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng tunnels p2mp

Name: tunnel-mte100 (auto-tunnel for VPLS (l2vpn))

Signalled-Name: auto_PE1_mt100

Status:

Admin: up  Oper: up (Up for 00:32:35)

Config Parameters:

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority: 7 7 Affinity: 0x0/0xffff

Interface Bandwidth: 10000 kbps

Metric Type: TE (default)

Fast Reroute: Enabled, Protection Desired: Any

Record Route: Enabled

Reoptimization after affinity failure: Enabled

Attribute-set: set1 (type p2mp-te)

Destination summary: (3 up, 0 down, 0 disabled) Affinity: 0x0/0xffff

Auto-bw: disabled

Destination: 209.165.200.226

State: Up for 00:32:35

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Destination: 209.165.200.227

State: Up for 00:25:41

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Destination: 209.165.200.228

State: Up for 00:22:55

Path options:

path-option 10 dynamic     [active]

Current LSP:

lsp-id: 10004 p2mp-id: 100 tun-id: 100 src: 209.165.200.225 extid:

209.165.200.225

LSP up for: 00:32:35 (since Tue Feb 18 03:58:31 UTC 2014)

Reroute Pending: No

Inuse Bandwidth: 0 kbps (CT0)

Number of S2Ls: 3 connected, 0 signaling proceeding, 0 down

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.226 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:32:35 (since Tue Feb 18 03:58:31 UTC 2014)

Sub Group ID: 1 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 1)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.200.226

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.227 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:25:41 (since Tue Feb 18 04:05:25 UTC 2014)

Sub Group ID: 2 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 2)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.201.61

209.165.201.62

209.165.200.227

S2L Sub LSP: Destination 209.165.200.228 Signaling Status: connected

S2L up for: 00:22:55 (since Tue Feb 18 04:08:11 UTC 2014)

Sub Group ID: 4 Sub Group Originator ID: 209.165.200.225

Path option path-option 10 dynamic    (path weight 2)

Path info (OSPF 100 area 0)

209.165.201.2

209.165.201.101

209.165.201.102

209.165.200.228

Reoptimized LSP (Install Timer Remaining 0 Seconds):

None

Cleaned LSP (Cleanup Timer Remaining 0 Seconds):

None

LSP Tunnel 209.165.200.226 100 [10005] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_P_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289995

Signalling Info:

Src 209.165.200.226 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10005, Ext ID

209.165.200.226

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

LSP Tunnel 209.165.200.227 100 [10003] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_PE2_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289998

Signalling Info:

Src 209.165.200.227 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10003, Ext ID

209.165.200.227

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

IPv4 209.165.201.62, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

LSP Tunnel 209.165.200.228 100 [10004] is signalled, connection is up

Tunnel Name: auto_PE3_mt100 Tunnel Role: Tail

InLabel: GigabitEthernet0/1/1/0, 289970

Signalling Info:

Src 209.165.200.228 Dst 209.165.200.225, Tun ID 100, Tun Inst 10004, Ext ID

209.165.200.228

Router-IDs: upstream   209.165.200.226

local      209.165.200.225

Bandwidth: 0 kbps (CT0) Priority:  7  7 DSTE-class: 0

Soft Preemption: None

Path Info:

Incoming Address: 209.165.201.1

Incoming:

Explicit Route:

Strict, 209.165.201.1

Strict, 209.165.200.225

Record Route:

IPv4 209.165.201.2, flags 0x0

IPv4 209.165.201.102, flags 0x0

Tspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Session Attributes: Local Prot: Set, Node Prot: Not Set, BW Prot: Not Set

Soft Preemption Desired: Not Set

Resv Info: None

Record Route: Empty

Resv Info:

Record Route: Empty

Fspec: avg rate=0 kbits, burst=1000 bytes, peak rate=0 kbits

Displayed 1 (of 2) heads, 0 (of 0) midpoints, 3 (of 4) tails

Displayed 1 up, 0 down, 0 recovering, 0 recovered heads

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls forwarding labels  detail

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls forwarding labels 289994 detail

Local  Outgoing    Prefix             Outgoing     Next Hop        Bytes

Label  Label       or ID              Interface                    Switched

------ ----------- ------------------ ------------ --------------- ------------

289994             P2MP TE: 100

Updated Feb 18 03:58:32.360

TE Tunnel Head, tunnel ID: 100, tunnel ifh: 0x8000e20

IPv4 Tableid: 0xe0000000, IPv6 Tableid: 0xe0800000

Flags:IP Lookup:not-set, Expnullv4:not-set, Expnullv6:set

Payload Type v4:set, Payload Type v6:not-set, l2vpn:set

Head:set, Tail:not-set, Bud:not-set, Peek:not-set, inclusive:set

Ingress Drop:not-set, Egress Drop:not-set

Platform Data&colon;{0x2000000, 0x2000000, 0x0, 0x0}, RPF-ID:0x80003

VPLS Disposition: Bridge ID: 0, SHG ID: 0, PW Xconnect ID: 0x0

mpls paths: 1, local mpls paths: 0, protected mpls paths: 1

16005       P2MP TE: 100       Gi0/1/1/0    209.165.201.2   0

Updated Feb 18 03:58:32.360

My Nodeid:65, Interface Nodeid:2065, Backup Interface Nodeid:2065

Packets Switched: 0

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show mpls traffic-eng tunnels p2mp tabular

Tunnel   LSP     Destination          Source           FRR  LSP  Path

Name    ID         Address         Address  State  State Role  Prot

----------------- ----- --------------- --------------- ------ ------ ---- -----

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.226 209.165.200.225     up  Ready Head

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.227 209.165.200.225     up  Ready Head

^tunnel-mte100 10004 209.165.200.228 209.165.200.225     up  Ready Head

auto_P_mt100 10005 209.165.200.225 209.165.200.226     up  Inact Tail

auto_PE2_mt100 10003 209.165.200.225 209.165.200.227     up  Inact Tail

auto_PE3_mt100 10004 209.165.200.225 209.165.200.228     up  Inact Tail

* = automatically created backup tunnel

^ = automatically created P2MP tunnel

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#

Risoluzione dei problemi di VPLS LSM

Problemi comuni di configurazione

Di seguito sono indicate le cause più comuni dei problemi P2MP in L2VPN.

- La configurazione BGP per LSM è esattamente la stessa di BGP-AD. Accertarsi di esportare/importare le route della famiglia di indirizzi l2vpn vpls-vpws configurando le route della famiglia di indirizzi l2vpn vpls-vpws per i router adiacenti BGP.

- Errori di configurazione MPLS e multicast.

MPLS Traffic Engineering deve essere abilitato sulle interfacce su cui passano i PW P2MP.

mpls traffic-eng

interface gigabit <>

auto-tunnel p2mp

tunnel-id min 100 max 200

Enable multicast-routing for interfaces.

multicast-routing

address-family ipv4

interface all enable

- La configurazione L2VPN per LSM in Cisco IOS XR release 5.1.0 richiede quanto segue:

- Configurare la configurazione dell'ID VPN per la VFI

- Configurare il protocollo IP2MP multicast per la VFI. Configurare il protocollo di trasporto e il protocollo di segnalazione, come nell'esempio seguente:

l2vpn

bridge group bg

bridge-domain bd1

vfi vf1

vpn-id 1

autodiscovery bgp

rd auto

route-target 209.165.201.7:1

signaling-protocol bgp

ve-id 1

multicast p2mp

signaling-protocol bgp

transport rsvp-te

- La testa/coda dell'LSM deve essere impostata correttamente. In Cisco IOS XR release 5.1.0, ogni coda LSM è anche una testa LSM e viceversa. Poiché non vi è scambio esplicito di funzionalità LSM tra i router, tutti i router di un dominio bridge abilitato a LSM devono partecipare a LSM.

Comandi L2VPN e L2FIB Show e risoluzione dei problemi

- Il processo di gestione L2VPN (l2vpn_mgr) comunica con il processo di controllo MPLS Traffic Engineering (TE) (te_control) e richiede la creazione del tunnel. Verificare che i processi te_control e l2vpn_mgr siano in esecuzione con i seguenti comandi:

- show process l2vpn_mgr

- show process te_control

- Verificare che il processo l2vpn_mgr abbia richiesto la creazione del tunnel. Una voce per il tunnel deve essere in questo comando show:

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn atom-db preferred-path

Tunnel               BW Tot/Avail/Resv    Peer ID            VC ID

----------------------------------------------------------------------

tunnel-mte1 0/0/0                         209.165.200.226    1

209.165.200.227    1

209.165.200.228    1

- L2VPN deve ricevere le informazioni sul tunnel dal processo te_control. Verificare che il comando show abbia dettagli diversi da zero, ad esempio tunnel-id, Ext.tunnel-id, tunnel-ifh e p2mp-id:

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn atom-db preferred-path private

Tunnel tunnel-mte1 0/0/0:

Peer ID: 209.165.200.226, VC-ID 1

Peer ID: 209.165.200.227, VC-ID 1

Peer ID: 209.165.200.228, VC-ID 1

MTE details:

tunnel-ifh: 0x08000e20

local-label: 289994

p2mp-id: 100

tunnel-id: 100

Ext.tunnel-id: 209.165.200.225

- L2VPN deve annunciare l'istanza del servizio multicast del provider (PMSI) a tutti gli altri router PE. Verificare che l2vpn_mgr abbia inviato il PMSI per la VFI configurata. L'intestazione LSM dell'evento: invio PMSI deve essere presente nella cronologia degli eventi per la VFI.

RP/0/0/CPU0:one#show l2vpn bridge-domain p2mp private

[...]

Object: VFI

Base info: version=0x0, flags=0x0, type=0, reserved=0

VFI event trace history  [Num events: 5]

----------------------------------------------------------------------------

Time                Event                         Flags      Flags

====                =====                         =====      =====

Dec  3 08:52:37.504 LSM Head: P2MP Provision      00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:52:37.504 BD VPN Add                    00000000, 00000000 M  -

Dec  3 08:55:56.672 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:55:56.672 LSM Head: send PMSI           00000480, 00002710 -  -

----------------------------------------------------------------------------

[...]

- L2VPN sugli altri router deve ricevere il PMSI appena inviato. Verificare che coda LSM: il PMSI ricevuto venga visualizzato nella cronologia eventi sul lato ricevente:

RP/0/0/CPU0:two#show l2vpn bridge-domain p2mp private

[...]

VFI event trace history  [Num events: 7]

----------------------------------------------------------------------------

Time                Event                         Flags      Flags

====                =====                         =====      =====

Dec  3 08:42:49.216 LSM Head: P2MP Provision      00000001, 00000000 -  -

Dec  3 08:42:50.240 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000070 -  -

Dec  3 08:42:50.240 LSM Head: send PMSI           00000480, 00002710 -  -

Dec  3 08:43:51.680 BD VPN Add                    00000000, 00000000 -  -

Dec  3 08:44:59.776 LSM Tail: PMSI received       0100a8c0, 00002710 -  -

Dec  3 08:45:00.288 LSM Head: MTE updated         00000001, 00000000 -  -

----------------------------------------------------------------------------

[...]

- Ciascun router è sia testa che coda LSM e deve inviare il PMSI e ricevere i PMSI da ciascuno degli altri router. Il primo router controllato deve ricevere i PMSI da ciascuno degli altri nodi.

- L2FIB (Layer Two Forwarding Information Base) deve ricevere le informazioni HEAD da L2VPN e scaricarle nella scheda di linea.

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain detail location 0/1/CPU0

Bridge-domain name: bg1:bg1_bd1, id: 0, state: up

MAC learning: enabled

MAC port down flush: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: profile not known on this node

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

IGMP snooping: disabled, flooding: enabled

MLD snooping: disabled, flooding: disabled

Storm control: disabled

P2MP PW: enabled

Ptree type: RSVP-TE, TE i/f: tunnel-mte100,

nhop valid: TRUE, Status: Bound, Label: 289994

Bridge MTU: 1500 bytes

Number of bridge ports: 4

Number of MAC addresses: 0

Multi-spanning tree instance: 0

- L2FIB deve ricevere le informazioni TAIL da L2VPN per ogni PW e deve scaricarle sulla piattaforma.

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#show l2vpn forwarding bridge-domain  hardware ingress detail

location 0/1/CPU0

Bridge-domain name: bg1:bg1_bd1, id: 0, state: up

MAC learning: enabled

MAC port down flush: enabled

Flooding:

Broadcast & Multicast: enabled

Unknown unicast: enabled

MAC aging time: 300 s, Type: inactivity

MAC limit: 4000, Action: none, Notification: syslog

MAC limit reached: no

MAC Secure: disabled, Logging: disabled

DHCPv4 snooping: profile not known on this node

Dynamic ARP Inspection: disabled, Logging: disabled

IP Source Guard: disabled, Logging: disabled

IGMP snooping: disabled, flooding: enabled

MLD snooping: disabled, flooding: disabled

Storm control: disabled

P2MP PW: enabled

Ptree type: RSVP-TE, TE i/f: tunnel-mte100,

nhop valid: TRUE, Status: Bound, Label: 289994

Bridge MTU: 1500 bytes

Number of bridge ports: 4

Number of MAC addresses: 0

Multi-spanning tree instance: 0

Platform Bridge context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress Bridge Domain: 0, State: Created

static MACs: 0, port level static MACs: 0, MAC limit: 4000, current MAC limit:

4000,    MTU: 1500, MAC limit action: 0

Rack 0 FGIDs:shg0: 0x00000000, shg1: 0x00000002, shg2: 0x00000002

Rack 1 FGIDs:shg0: 0x00000000, shg1: 0x00000000, shg2: 0x00000000

Flags: Virtual Table ID Disable, P2MP Enable, CorePW Attach

P2MP Head-end Info: Head end bound

Tunnel ifhandle: 0x08000e20, Internal Label: 289994, Local LC NP mask: 0x0,

Head-end Local LC NP mask: 0x0, All L2 Mcast routes local LC NP mask: 0x0

Rack: 0, Physical slot: 1, shg 0 members: 1, shg 1 members: 0, shg 2 members: 0

Platform Bridge HAL context:

Number of NPs: 4, NP mask: 0x0008, mgid index: 513, learn key: 0

NP: 3, shg 0 members: 1, shg 1 members: 0, shg 2 members: 0

MAC limit counter index: 0x00ec1e60

Platform Bridge Domain Hardware Information:

Bridge Domain: 0 NP 0

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 1

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 2

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 0, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Domain: 0 NP 3

Flags: Virtual Table, Learn Enable, P2MP Tree Enabled

Head-end P-Tree Int Label: 289994

Num Members: 1, Learn Key: 0x00, Half Age: 5

fgid shg0: 0x0000, fgid shg1: 0x0002, fgid shg2: 0x0002, mgid index: 513

BD learn cntr: 0x00ec1e60

Bridge Member 0, copy 0

Flags: Active, XID: 0x06c002a7

Bridge Member 0, copy 1

Flags: Active, XID: 0x06c002a7

GigabitEthernet0/1/1/10.1, state: oper up

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:56

Ingress State: Bound

Flags: None

Platform AC context:

Ingress AC: VPLS, State: Bound

Flags: Port Level MAC Limit

XID: 0x06c002a7, SHG: None

uIDB: 0x001a, NP: 3, Port Learn Key: 0

Slot flood mask rack 0: 0x200000 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0008

NP3

Ingress uIDB:

Flags: L2, Status, Racetrack Eligible, VPLS

Stats Ptr: 0x5302c9, uIDB index: 0x001a, Wire Exp Tag: 1

BVI Bridge Domain: 0, BVI Source XID: 0x00000000

VLAN1: 0, VLAN1 etype: 0x0000, VLAN2: 0, VLAN2 etype: 0x0000

L2 ACL Format: 0, L2 ACL ID: 0, IPV4 ACL ID: 0, IPV6 ACL ID: 0

QOS ID: 0, QOS Format ID: 0

Local Switch dest XID: 0x06c002a7

UIDB IF Handle: 0x02001042, Source Port: 0, Num VLANs: 0

Xconnect ID: 0x06c002a7, NP: 3

Type: AC

Flags: Learn enable, VPLS

uIDB Index: 0x001a

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: None

Bridge Port     :  Bridge 0 Port 0

Flags: Active Member

XID: 0x06c002a7

Bridge Port Virt:  Bridge 0 Port 0

Flags: Active Member

XID: 0x06c002a7

Storm Control not enabled

Nbor 209.165.200.226 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 2

bytes: received 0, sent 192

Storm control drop counters:

packets: broadcast 2, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 192, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008000, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0001, vc label:

16030,  nr_ldi_hash: 0xab, r_ldi_hash: 0xbd, lag_hash: 0x17, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530258

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530258

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530300

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e62

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008000, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0001, stats ptr: 0x00530488

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

Nbor 209.165.200.227 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 1

bytes: received 0, sent 96

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008001, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0002, vc label:

16030,  nr_ldi_hash: 0xab, r_ldi_hash: 0xbd, lag_hash: 0x17, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053025e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053025e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x00530306

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e64

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008001, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0xab, R-LDI Hash: 0xb7, LAG Hash: 0x17,

VC output label: 0x03e9e (16030), LDI: 0x0002, stats ptr: 0x0053048e

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

Nbor 209.165.200.228 pw-id 1

Number of MAC: 0

Statistics:

packets: received 0, sent 0

bytes: received 0, sent 0

Storm control drop counters:

packets: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

bytes: broadcast 0, multicast 0, unknown unicast 0

Dynamic arp inspection drop counters:

packets: 0, bytes: 0

IP source guard drop counters:

packets: 0, bytes: 0

Statistics P2MP:

packets: received 0

bytes: received 0

Platform Bridge Port context:

Last notification sent at: 02/18/2014 21:58:55

Ingress State: Bound

Flags: None

P2MP PW enabled, P2MP Role: tail

Platform PW context:

Ingress PW: VPLS, State: Bound

XID: 0xc0008002, bridge: 0, MAC limit: 4000, l2vpn ldi index: 0x0003, vc label:

16045,  nr_ldi_hash: 0x7b, r_ldi_hash: 0xb3, lag_hash: 0xa8, SHG: VFI Enabled

Flags: MAC Limit Port Level

Port Learn Key: 0

Trident Layer Flags: None

Slot flood mask rack 0: 0x0 rack 1: 0x0 NP flood mask: 0x0000

Primary L3 path: ifhandle: 0x02000100, sfp_or_lagid: 0x00d2

Backup L3 path: Not set

NP0

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 0

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530264

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP1

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 1

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530264

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP2

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 2

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x0053030c

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e66

Split Horizon Group: VFI Enabled

NP3

Xconnect ID: 0xc0008002, NP: 3

Type: Pseudowire (no control word)

Flags: Learn enable, Type 5, Local replication, VPLS

VC label hash, nR-LDI Hash: 0x7b, R-LDI Hash: 0xd6, LAG Hash: 0xa8,

VC output label: 0x03ead (16045), LDI: 0x0003, stats ptr: 0x00530494

Bridge Domain ID: 0, Stats Pointer: 0xec1e68

Split Horizon Group: VFI Enabled

RP/0/RSP0/CPU0:PE1#