Sommario

Introduzione

Premesse

Problema: Scaricamento dati sull'interfaccia

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi di scaricamento sull'interfaccia quando sul router viene eseguito l'output del comando show interfaces.

Premesse

Gli scaricamenti vengono utilizzati per contare gli SPD (Selective Packet Discard). Si tratta di un meccanismo che scarta rapidamente i pacchetti a bassa priorità quando la CPU è sovraccarica, al fine di risparmiare una certa capacità di elaborazione per i pacchetti ad alta priorità. Il contatore degli scaricamenti nell'output del comando show interface viene incrementato come parte dell'operazione di rifiuto selettivo del pacchetto (SPD), che implementa un criterio di perdita selettiva del pacchetto sulla coda di processo IP del router. Pertanto, si applica solo al traffico a commutazione di contesto.

Lo scopo di SPD è garantire che i pacchetti di controllo importanti, come gli aggiornamenti di routing e i pacchetti keepalive, non vengano scartati quando la coda di input IP è piena. Quando le dimensioni della coda di input IP sono comprese tra le soglie minima e massima, i pacchetti IP normali vengono scartati in base a una certa probabilità di perdita. Queste gocce casuali sono chiamate scaricamenti SPD.

Problema: Scaricamento dati sull'interfaccia

Le gocce di scaricamento possono causare problemi di irraggiungibilità, lentezza e degradazione della qualità sul collegamento. È possibile controllare il contatore di scaricamenti con questo comando sul router.

Router# Show interface GigabitEthernet 0/0

GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0035.1a53.7302 (bia 0035.1a53.7302)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/14323 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

Questi scarichi possono essere visualizzati anche quando non ci sono congestioni sul collegamento. Anche l'incremento nella coda di attesa potrebbe non risolvere il problema in questi casi. Gli scaricamenti a volte sono in realtà buoni in quanto scaricano il traffico a bassa priorità sul traffico prioritario. Se si rilevano scaricamenti intermittenti sull'interfaccia, è possibile utilizzare questo script per ottenere informazioni sul traffico bloccato nei buffer dell'interfaccia. Lo script EEM viene creato mantenendo Gigabit Ethernet0/0 come interfaccia interessata. Le modifiche possono essere effettuate in base all'interfaccia su cui si desidera risolvere i problemi e alle dimensioni massime della coda impostate. A parte questo, il valore di 74 è il valore massimo predefinito per iniziare il rilascio completo quando la dimensione della coda è specificata come 75. È possibile impostare manualmente la soglia minima e massima con il comando indicato alla fine del documento insieme ai dettagli su tali rilasci.

event manager applet input_queue_watch

event timer watchdog time 5

action 1.0 cli command "enable"

action 2.0 cli command "show interface GigabitEthernet0/0 | inc Input queue"

action 3.0 regexp "Input queue: ([0-9]+)/75/" $_cli_result match qsize

action 4.0 if $_regexp_result eq 1

action 4.1  if $qsize ge 74

action 4.2   cli command "term exec prompt time"

action 4.3   cli command "show ip traffic | append flash:queue_log.log"

action 4.4   cli command "show ip cef not | append flash:queue_log.log"

action 4.5   cli command "show ip cef switching state | append flash:queue_log.log"

action 4.6   cli command "show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet |append flash:queue_log.log"

action 4.7   cli command "show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 header |append flash:queue_log.log"

action 4.8  end

L'output di Show buffer input-interface Gigabit Ethernet0/0 e Show buffer input-interface Gigabit Ethernet0/0 packet restituisce le informazioni sul traffico presenti nella coda.

Router# Show buffer input-interface fa0/0

Header DataArea  Pool Rcnt  Size Link  Enc    Flags          Input      Output

64C22054  DA00084 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C238B8  DA00944 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C24A24  DA00F84 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C2511C  DA01204 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C25814  DA01484 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C26288  DA01844 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C26CFC  DA01C04 Small    1    91    7    1      280          Fa0/0        None

64C27078  DA01D44 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C273F4  DA01E84 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

65251C34  DD1F024 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A54B8  DD1FF24 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A5834  DD20064 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A69A0  DD206A4 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

6542C338  DD1FB64 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

Router# Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet

Buffer information for Small buffer at 0x64C25498

data_area 0xDA01344, refcount 1, next 0x0, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:44.284 (elapsed 00:00:02.956)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0138A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0138A, addr_start 0xDA0138A, info_start 0x0

network_start 0xDA01398, transport_start 0xDA013AC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.162.125, destination: 172.18.13.175, id: 0x47C6, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 1433, destination port 1390:                                          ....

4: 62800030 85142082 08004500 003037AA  b..0.. ...E..07*

20: 40000106 409FAC12 A56DAC12 03ED044F  @...@.,.%m,..m.O

36: 008B9D84 24630000 00007002 80003ADE  ....$c....p...:^

52: 00000204 05B40101 040200             .....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64C24DA0

data_area 0xDA010C4, refcount 1, next 0x65246DC0, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:41.944 (elapsed 00:00:00.056)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0110A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0110A, addr_start 0xDA0110A, info_start 0x0

network_start 0xDA01118, transport_start 0xDA0112C, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.162.115, destination: 172.18.71.102, id: 0xC58F, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 4952, destination port 139

0:  00078509 62800030          ....b..0

8:  85142082 08004500 0030C58F 40000106  .. ...E..0E.@...

24: 723AAC12 A273AC12 47661358 008B013D  r:,."s,.Gf.X...=

40: 71660000 00007002 80003A9A 00000204  qf....p...:.....

56: 05B40101 040200

Buffer information for Small buffer at 0x64C22054

data_area 0xDA00084, refcount 1, next 0x653A62A8, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:34.756 (elapsed 00:00:05.348)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA000CA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA000CA, addr_start 0xDA000CA, info_start 0x0

network_start 0xDA000D8, transport_start 0xDA000EC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.100.7, destination: 172.18.101.147, id: 0x684A, ttl: 255, prot: 1

0: 00078509 62800030 85142082 08004500  ....b..0.. ...E.

16: 0030C32E 40000106 2589AC12 A273AC12  .0C.@...%.,."s,.

32: 967811E6 01BD1253 53C40000 00007002  .x.f.=.SSD....p.

48: 8000F853 00000204 05B40101 040200    ..xS.....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64B7C588

data_area 0xDDA5484, refcount 1, next 0x65DC5D8C, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:21.408 (elapsed 00:00:00.300)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDDA54CA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDDA54CA, addr_start 0xDDA54CA, info_start 0x0

network_start 0xDDA54D8, transport_start 0xDDA54EC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.101.147, destination: 172.18.246.99, id: 0x3BE6, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 3096, destination port 139

0: 00078509 62800030          ....b..0

8: 85142082 08004500 00303BE6 40000106  .. ...E..0;f@...

24: 89C6AC12 6593AC12 F6630C18 008BBEB1  .F,.e.,.vc....>1

40: 4A500000 00007002 8000395E 00000204  JP....p...9^....

56: 05B40101 040200                      .4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64C24DA0

data_area 0xDA010C4, refcount 1, next 0x653A6D1C, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:17.192 (elapsed 00:00:00.028)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0110A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0110A, addr_start 0xDA0110A, info_start 0x0

network_start 0xDA01118, transport_start 0xDA0112C, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.165.109, destination: 172.18.149.166, id: 0x28BC, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 4086, destination port 445

0: 00078509              ....

4: 62800030 85142082 08004500 003028BC  b..0.. ...E..0(<

20: 40000106 BDD3AC12 A56DAC12 95A60FF6  @...=S,.%m,..&.v

36: 01BD9A3D 72370000 00007002 800051BE  .=.=r7....p...Q>

52: 00000204 05B40101 040200             .....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x653A6624

data_area 0xDD20564, refcount 1, next 0x65343F50, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:46:12.888 (elapsed 00:00:00.012)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDD205AA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDD205AA, addr_start 0xDD205AA, info_start 0x0

network_start 0xDD205B8, transport_start 0xDD205CC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.165.109, destination: 172.18.159.108, id: 0x4902, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 2391, destination port 445

0: 00078509 62800030 85142082 08004500  ....b..0.. ...E.

16: 00304902 40000106 93C7AC12 A56DAC12  .0I.@....G,.%m,.

32: 9F6C0957 01BDA1C0 C57C0000 00007002  .l.W.=!@E|....p.

48: 8000F3CE 00000204 05B40101 040200    ..sN.....4.....

Una volta individuato il traffico in coda, è possibile intraprendere le azioni necessarie. Potrebbe limitare la velocità del traffico, o se il traffico non è legittimo, è possibile applicare un ACL per bloccarlo.

Se il contatore aumenta durante la risoluzione dei problemi, è possibile eseguire i comandi anche manualmente. Si noti che i comandi Show buffer input-interface Gigabit Ethernet0/0 e Show buffer input-interface Gigabit Ethernet0/0 packet a volte non restituiscono l'output contemporaneamente, quindi potrebbe essere necessario eseguire il comando un paio di volte.

La coda di elaborazione sull'RP è divisa in due parti: una coda di pacchetto generale e una coda di priorità. I pacchetti inseriti nella coda generale sono soggetti al controllo dello stato SPD, mentre quelli inseriti nella coda di priorità non lo sono. I pacchetti qualificati per la coda di pacchetti con priorità alta sono pacchetti con priorità alta come quelli con precedenza IP 6 o pacchetti IGP e non devono mai essere scartati. I non qualificatori, tuttavia, possono essere scartati qui a seconda della lunghezza della coda generale del pacchetto, a seconda dello stato SPD. La coda di pacchetti generale può essere in tre stati e come tale i pacchetti a bassa priorità possono essere serviti in modo diverso:

- NORMALE: dimensioni coda <= min

- CADUTA CASUALE: min <= dimensione coda <= max

- RILASCIO COMPLETO: max <= dimensioni coda

In stato NORMAL (NORMALE), i pacchetti correttamente formati e non corretti non vengono mai scartati. Nello stato RANDOM DROP, i pacchetti ben formati vengono eliminati in modo casuale. Se viene configurata la modalità aggressiva, tutti i pacchetti in formato non corretto vengono scartati. In caso contrario, vengono trattati come pacchetti ben formati. Nello stato FULL DROP, tutti i pacchetti con formato corretto e non corretto vengono scartati. i valori minimo (predefinito 73) e massimo (predefinito 74) derivano dalla coda di attesa più piccola sullo chassis, ma possono essere sostituiti con i comandi globali ip spd queue min-threshold e ip spd queue max-threshold.