Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Problema: come correlare l'output dei comandi show ai risultati SNMP per monitorare la CPU ASR1000?

Soluzione

Elenco dei comandi show per monitorare la CPU ASR1000

Correlazione degli OID SNMP con i comandi show

Riepilogo

Introduzione

In questo documento viene descritto come monitorare la CPU del router 1000 (ASR 1000) di Aggregation Services tramite l'utilità SNMP (Simple Network Management Protocol).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza della configurazione SNMP.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco IOS® XE

- ASR 1000

- SNMP

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Sono disponibili vari metodi e comandi per monitorare la CPU ASR1000 e diventa molto importante monitorarla in ogni momento. L'SNMP è una delle utility per il monitoraggio della CPU dei sistemi ASR1000. In questo articolo sono disponibili vari risultati relativi all'output dei comandi show e ai percorsi SNMP.

Problema: come correlare l'output dei comandi show ai risultati SNMP per monitorare la CPU ASR1000?

In questo documento viene spiegato come monitorare la CPU di diversi moduli, ad esempio Route Processor (RP), Extended Services Processor (ESP) e SPA Interface Processor (SIP), che risiedono sul router ASR1000.

Soluzione

Esistono due tipi di CPU da monitorare:

1. CPU Control Plane - Disponibile su RP, ESP e SIP.

2. CPU Data Plane - Disponibile su processore QFP (Quantum Flow Processor) (risiede su ESP)

Elenco dei comandi show per monitorare la CPU ASR1000

CPU Control Plane:

- mostra cpu proc ordinata | ex 0,00

- mostra processi piattaforma cpu ordinati

- show platform software status control-processor brief

- show process cpu platform location <R0/F0/0>

CPU piano dati:

- mostra utilizzo percorso dati attivo qfp hardware della piattaforma

Correlazione degli OID SNMP con i comandi show

Quando si utilizza il comando show proc cpu | ex 0,00, l'output generato è il seguente:

ASR1002#show proc cpu sorted | ex 0.00

CPU utilization for five seconds: 51%/0%; one minute: 44%; five minutes: 25%

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

274      140997        2976      47378 50.55% 32.66% 17.41%   0 IP RIB Update

124      147354       10279      14335  0.64%  0.07%  0.01%   0 Per-minute Jobs

411      191924     4812122         39  0.08%  0.03%  0.05%   0 MMA DB TIMER

This command only shows processes inside the IOS daemon.

Please use 'show processes cpu platform sorted'

to show processes from the underlying operating system.

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.56.0 = INTEGER: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.57.0 = INTEGER: 44

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 25

LAPTOP ~ %

Quando si utilizza il comando show processes cpu platform sort, l'output generato è il seguente:

ASR1006#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds: 51%, one minute: 12%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 59%, one minute: 17%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

6843    5579     53%      9%      1%  S        159371264  smand

3139    1688      3%      2%      1%  R         49434624  hman

ASR1006#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.3.7 = Gauge32: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.4.7 = Gauge32: 12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.5.7 = Gauge32: 6

LAPTOP ~ %

Quando si utilizza show platform software status control-processor brief, l'output generato è il seguente:

ASR1006#show platform software status control-processor brief | sec Load

Load Average

Slot  Status  1-Min  5-Min 15-Min

RP0 Healthy   0.49   0.26   0.09

ESP0 Healthy   0.17   0.08   0.18

SIP0 Healthy   0.00   0.00   0.00

ASR1006-1#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.7 = Gauge32: 49

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.9 = Gauge32: 17

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.7 = Gauge32: 26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.9 = Gauge32: 8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.7 = Gauge32: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.9 = Gauge32: 18

LAPTOP ~ %

In questo caso, recupera l'output della CPU SIP/RP/ESP per 1 min, 5 min e 15 min. L'ordine è SIP, RP ed ESP.

Quando si utilizza il comando show process cpu platform location <R0/F0/0>, viene generato l'output seguente:

ASR1006#show process cpu platform location R0

CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location F0

CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 22%, five minutes: 22%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 21%, five minutes: 22%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location 0

CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

1       0      0%      0%      0%  S          2203648  init

2       0      0%      0%      0%  S                0  kthreadd

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.7 = Gauge32: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.9 = Gauge32: 21

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.1 = Gauge32: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.7 = Gauge32: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.9 = Gauge32: 22

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.7 = Gauge32: 7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.9 = Gauge32: 22

LAPTOP ~ %

Qui, restituisce l'output in ordine di SIP, RP ed ESP per 5 sec, 1 min e 5 min. Nelle piattaforme doppie RP/ESP, è possibile utilizzare il RP/ESP attivo. Ad esempio, se ESP1 è attivo, il comando deve essere show process cpu platform location F1. È possibile utilizzare anche il comando show process cpu platform location <RP/FP>active, ma solo per RP/ESP. Per il SIP, è necessario specificare la posizione (slot).

Quando si utilizza show platform hardware qfp active datapath usage, l'output generato è il seguente:

ASR1002#show platform hardware qfp active datapath utilization

CPP 0: Subdev 0            5 secs        1 min        5 min       60 min

Input:  Priority (pps)            7            6            6            6

(bps)         3936         3832         3840         3384

Non-Priority (pps)        28241        28259        28220         6047

(bps)     14459200     14468448     14448584      3095664

Total (pps)        28248        28265        28226         6053

(bps)     14463136     14472280     14452424      3099048

Output: Priority (pps)            1            1            1            0

(bps)         1040         1056         1064          408

Non-Priority (pps)        27894        28049        17309         3372

(bps)      8484592      8539056      5276496      1034552

Total (pps)        27895        28050        17310         3372

(bps)      8485632      8540112      5277560      1034960

Processing: Load (pct)            1            1            1            0

ASR1002#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.2 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.3 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.4 = Gauge32: 0

LAPTOP ~ %

In questo output, se sono presenti più subdisk, viene restituito l'output medio del carico.

Riepilogo

Comandi

OID SNMP

mostra cpu proc ordinata | ex 0,00

1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

mostra processi piattaforma cpu ordinati

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

show platform software status control-processor brief

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

show process cpu platform location <R0/F0/0>

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

mostra utilizzo percorso dati attivo qfp hardware della piattaforma

1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14