Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Comportamento predefinito - ASR 1006

Comportamento predefinito - ISR4321

Motivo della differenza comportamentale

Configurazione/Soluzione

Verifica

Introduzione

Questo documento descrive la differenza di comportamento tra i router Aggregation Services serie 1000 (ASR1K) e i router Integrated Services serie 4000 (ISR4K) nel considerare i pacchetti di input e output quando una sottointerfaccia è configurata con l'incapsulamento dot1q, anche se eseguono lo stesso software IOS-XE.

Contributo di Venkat Ramasamy Kannan, Cisco TAC Engineer.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei router ASR1K e ISR4K e dei concetti base di vlan e tag di sottointerfaccia.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Tuttavia, le informazioni contenute nel documento vengono create utilizzando l'hardware riportato di seguito.

- ASR 1006 con IOS-XE 3.13.3S

- ISR 4321 con IOS-XE 3.16.0C

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Comportamento predefinito - ASR 1006

Config

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

load-interval 30

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1.1115

encapsulation dot1Q 1115 native

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

!

Contatori di input e output

R-ASR1006-2#show vlans dot1q 1115

Total statistics for 802.1Q VLAN 1115:

4021 packets, 241260 bytes input <-- counter is very low (and frozen)

10 packets, 420 bytes output <-- counter is very low (and frozen)

0 oversubscription packet drops

Tuttavia, questi contatori sembrano essere errati in quanto questa è l'unica sottointerfaccia dell'interfaccia fisica e i valori sono fortemente disallineati.

NR-ASR1002-2#sh int gigabitEthernet 0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up

<trunc>

2429325386 packets input, 1438158021764 bytes, 0 no buffer

2429263775 packets output, 1438124149520 bytes, 0 underruns

<trunc>

Comportamento predefinito - ISR4321

Config

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

load-interval 30

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/1.3503

encapsulation dot1Q 1115 native

ip address 57.211.249.6 255.255.255.252

!

Contatori di input e output

ISR4321-1#show vlans dot1q 3503

Total statistics for 802.1Q VLAN 3503:

141584463 packets, 101578951916 bytes input

142482559 packets, 45106997466 bytes output

ISR4321-1#show int gig 0/1

<trunc>

141584583 packets input, 2794771512 bytes, 0 no buffer

142609327 packets output, 2166121790 bytes, 0 underruns

<trunc>

ISR4321-1#

I valori tra l'interfaccia fisica gig0/1 e l'interfaccia secondaria gig0/1.3503 corrispondono.

Motivo della differenza comportamentale

La ragione di questa differenza di comportamento tra ASR1K e ISR4K, anche se eseguono lo stesso IOS-XE, è che, quando è configurato encap dot1q 10 native, le statistiche vengono acquisite dal piano dati. Tuttavia, in ASR1K, gli stati vengono acquisiti dall'hardware dell'adattatore della porta condivisa (SPA) e l'SPA non è intelligente come il processore del piano dati, quindi non sa come contare i pacchetti senza tag su una vlan specifica.

Configurazione/Soluzione

Per fare in modo che l'ASR1K funzioni come l'ISR4K, è necessario contare i pacchetti a livello di piano dati come l'ISR4k.Il modo per farlo è configurare questo sull'ASR.

Router(config)# hw-module subslot x/y ethernet vlan illimitato

Avviso: Utilizzare questo comando con cautela. Una volta abilitata, l'SP A interrompe la classificazione dei pacchetti. Pertanto, se il router è già in uno scenario di sovrascrittura, qualsiasi pacchetto (con priorità alta o bassa, in quanto i pacchetti non sono più classificati) potrebbe essere scartato

Verifica

Contatori sull'ASR dopo l'aggiunta della configurazione

R-ASR1006-2#show int giga 0/1

<trunc>

2429657821 packets input, 1438159132874 bytes, 0 no buffer

2429643228 packets output, 1438125250620 bytes, 0 underruns

<trunc>

R-ASR1006-2# R-ASR1006-2#show vlans dot1q 1115

Total statistics for 802.1Q VLAN 1115:

2429657834 packets, 1438159133962 bytes input

2429643241 packets, 1438125251511 bytes output