Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Tabella dei router con porte console e AUX

Impostazioni porta console per la connessione terminale

Tipi di connettori console e AUX

Cavi RJ-45

Come identificare un cavo RJ-45

Cavo straight-through

Cavo crossover

Cavo

Da RJ-45 a DB-9 femmina*

Tipo di cavo per connettori DB-25

Cavo straight-through RS 232

Adattatori

Adattatore RJ-45 / DB-9

Adattatore RJ-45 / DB-25

Impostazioni di cavi e schede di rete funzionanti

Circuiti della porta RJ-45 e della scheda

Circuiti della console DB-25 e della porta AUX

Kit cavi console

Guida ai componenti Cisco RJ-45

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i requisiti dei cavi e dei connettori per le porte console e ausiliarie (AUX).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

I router Cisco dispongono di porte AUX e console DCE/DTE basata su RJ-45 o DB-25. È possibile collegare un terminale (DTE) o un modem (DCE) a queste porte. In entrambi i casi, sono necessari un cavo RJ-45 e un connettore da RJ-45 a DB-25 o da RJ-45 a DB-9.

Tabella dei router con porte console e AUX

Nella tabella di questa sezione vengono elencate alcune delle serie di router Cisco e le porte AUX e console corrispondenti.

Router

Porta della console

Cavo porta console

Porta AUX

Cavo porta AUX

600

RJ-45 (porta di gestione)

Rolled RJ-45 / da RJ-45 a DB-9 femmina

N/D

N/D

700

RJ-45

RJ-45

N/D

N/D

800

RJ-45

Rolled RJ-45 / da RJ-45 a DB-9 femmina

N/D

N/D

1000

RJ-45

RJ-45

N/D

N/D

1600

RJ-45

Rolled RJ-45 / da RJ-45 a DB-9 femmina

N/D

N/D

1700

RJ-45

Rolled RJ-45 / da RJ-45 a DB-9 femmina

RJ-45

RJ-45

2500

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

2600

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

3600

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

MC3810

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

4000

DCE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

DTE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

AS5200/5300

RJ45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

AS5400

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

AS5800

DCE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

DTE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

7100/7200/7300

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

7200

DCE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

DTE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

7500

DCE DB-25

Rotazione RS 232 / RJ-45

DTE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

12000

DCE DB-25

Rotazione RS 232 / RJ-45

DTE DB-25

Rotolo RS 232/RJ-45

Impostazioni porta console per la connessione terminale

Prima di collegare un terminale alla porta della console, configurare il terminale in modo che corrisponda alla porta della console del router, come mostrato di seguito:

- 9600 baud

- 8 bit di dati

- nessuna parità

- 2 bit di stop (9600 8N2) O 1 bit di stop

- Dipende dal router.

Tipi di connettori console e AUX

I router Cisco dispongono di tre tipi di connettori console e AUX. La tabella riportata in questa sezione elenca i seguenti tipi:

- RJ-45

- DCE DB-25

- DTE DB-25

I connettori da RJ-45 a DB-25 sono di tre tipi:

1. Stile DCE (modem)

2. Stile DTE

3. Stile DCE (non modem)

Ognuno di questi stili ha un ruolo diverso. In genere, il DTE è per i terminali, il DCE (modem) è per i modem e il DCE (non modem) è obsoleto.

Nota: Spostare il pin 6 sul pin 8 se si desidera modificare uno stile DCE (non modem) in uno stile DCE (modem).

Connettori console e AUX per router Cisco

Connettore

Grafica

RJ-45

RJ-45

DCE DB-25

DCE DB-25

DTE DB-25

DTE DB-25

Cavo per console e porta AUX:

- Cavi RJ-45

- Cavo straight-through RS 232

Cavi RJ-45

I prodotti Cisco utilizzano questi tipi di cavi RJ-45:

- Straight-through

- Crossover

- Rullato

- Da RJ-45 a DB9 femmina

Cisco non fornisce questi cavi. Questi cavi sono ampiamente disponibili da altre fonti. Il cavo console viene in genere fornito con il kit di cavi console.

Nota: La porta della console non supporta il controllo del modem o il controllo di flusso dell'hardware.

Connettore RJ-45

Come identificare un cavo RJ-45

Per identificare il tipo di cavo RJ-45, tenere le due estremità del cavo una accanto all'altra in modo da poter vedere i fili colorati all'interno delle estremità, come mostrato di seguito:

Estremità dei cavi RJ-45

Sono disponibili tre tipi di cavi RJ-45 comunemente utilizzati: dritto, incrociato e laminato. Tenere le due estremità di un cavo RJ-45 fianco a fianco. Ci sono otto strisce colorate, o spille, ad ogni estremità. Se l'ordine dei pin colorati è lo stesso a ciascuna estremità, il cavo è diritto. Se l'ordine dei colori viene invertito a ciascuna estremità, il cavo viene arrotolato.

Esaminare la sequenza di fili colorati per determinare il tipo di cavo RJ-45. In questa sezione viene illustrato come eseguire questa operazione.

Cavo straight-through

In un cavo straight-through, i fili colorati sono nella stessa sequenza a entrambe le estremità del cavo.

Cavo straight-through

Cavo straight-through

Circuiti del cavo straight-through RJ-45 (Ethernet)

Segnale

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Segnale

Tx+

1

1

Tx+

Tx

2

2

Tx

Rx+

3

3

Rx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

6

Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

Cavo crossover

In un cavo crossover, il primo filo colorato (all'estrema sinistra) a un'estremità del cavo è il terzo filo colorato all'altra estremità del cavo.

Cavo crossover

Cavo crossover

Pin-out del cavo crossover (Ethernet) RJ-45

Segnale

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Segnale

Tx+

1

3

Rx+

Tx

2

6

Rx-

Rx+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

Rx-

6

2

Tx

-

7

7

-

-

8

8

-

Cavo

In un cavo laminato, i fili colorati a un'estremità del cavo sono nella sequenza inversa dei fili colorati all'altra estremità del cavo.

Cavo

Cavo

Piedini di fissaggio per cavi

Segnale

Pin RJ-45

Pin RJ-45

Segnale

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

Nota:CAB-OCTAL-ASYNC, l'adattatore RJ-45 a 8 porte utilizzato con Cisco 2509, 2510, 2511 e 2512, è lo stesso di un cavo laminato.

Da RJ-45 a DB-9 femmina*

Da RJ-45 a DB-9 femmina*

Questo cavo è anche noto come cavo di gestione.

- Cisco fornisce questo cavo con i router serie 600, 800, 1600 e 1700.

Tipo di cavo per connettori DB-25

Cavo straight-through RS 232

Nella figura viene mostrato il cavo seriale CAB-R23= (numero parte 74-0173), un cavo seriale generico per tutte le piattaforme del router:

Entrambe le estremità del cavo straight-through RS 232 per connettori DB-25

Entrambe le estremità del cavo straight-through RS 232 per connettori DB-25

Questo cavo ha un connettore DB-25 femmina su un'estremità e un connettore DB-25 maschio sull'altra estremità. Entrambe le estremità del cavo CAB-R23 possono essere l'estremità Cisco o l'estremità rete, a seconda che il router Cisco sia designato come dispositivo DCE o DTE. Se il router è designato come dispositivo DCE, il connettore femmina DB-25 è l'estremità Cisco. Se il router è designato come dispositivo DTE, il connettore maschio DB-25 è l'estremità Cisco.

Circuiti a pin per cavo straight through RS 232 (DB-25)

Circuiti DTE maschili

Circuiti femmina DTE

25 pin

Segnale

25 pin

Segnale

-

-

J2-1

Schermo GND

J2-1

Schermo GND

Schermo J2-2

TxD–

Schermo J2-2

TxD–

Schermo J2-3

RxD–

Schermo J2-3

RxD–

Schermo J2-4

RTS–

Schermo J2-4

RTS–

Schermo J2-5

CTS–

Schermo J2-5

CTS–

Schermo J2-6

DSR–

Schermo J2-6

DSR–

Schermo J2-7

Circuito GND -

Schermo J2-7

Circuito GND

Schermo J2-8

DCD–

Schermo J2-8

DCD–

Schermo J2-15

TxC

Schermo J2-15

TxC

Schermo J2-17

RxC

Schermo J2-17

RxC

Schermo J2-18

ULTIMO -

Schermo J2-18

ULTIMO -

Schermo J2-20

DTR–

Schermo J2-20

DTR–

Schermo J2-24

TxCE -

Schermo J2-24

TxCE -

Adattatori

Per collegare un PC a un router sono necessari due tipi di schede.

- Adattatore RJ-45 / DB-9

- Adattatore RJ-45 / DB-25

Adattatore RJ-45 / DB-9

Questo adattatore collega un router a un PC tramite una porta COM.

Adattatore RJ-45 / DB-9

Adattatore RJ-45 / DB-9

Adattatore RJ-45 / DB-25

Questo adattatore collega un router al PC tramite una porta seriale.

Adattatore RJ-45 / DB-25

Adattatore femmina da RJ-45 a DB-25

Impostazioni di cavi e schede di rete funzionanti

Di seguito sono elencati i metodi più comuni per configurare una console in un router.

Combinazione di connessioni console

Porta della console

Cavo

Adattatore per PC

Adattatore per porta console

RJ-45

RJ-45

DB-9/DB-25

Nessuna

Cavo RJ-45 con adattatore DB9-RJRT

DCE DB-25

RJ-45

DB-9/DB-25

Da RJ-45 a DB-25

DCE DB-25

DB-25

Nessuna

Nessuna

DB-25 DCE, DB-25, Nessuno, Nessuno

RJ-45

Da RJ-45 a DB-9

Nessuna

Nessuna

- Cisco fornisce questo cavo con i router Cisco serie 600, 800, 1600 e 1700.

Non potete miscelare e far corrispondere questi componenti in modo casuale. Ecco le combinazioni che funzionano:

Combinazione di connessioni console

Port

Cavo RJ-45

Scheda DB-25

Per collegare

AUX/Console

Diritto

DCE non modem

TERMINALE

AUX/Console

Rullato

DTE

TERMINALE

AUX/Console

Rullato

modem DCE

MODEM

AUX/Console

Da RJ-45 a DB9

Nessuna

TERMINALE

Queste sono le uniche impostazioni che funzionano. Se non si dispone dei componenti necessari, utilizzare il grafico RJ-45 Component Guide per ordinarli.

Circuiti della porta RJ-45 e della scheda

Questo grafico mostra i pin-out per la console RJ-45 e le porte AUX. La porta della console non utilizza RTS/CTS.

Circuiti a porte RJ-45

Segnale

Porta della console (DTE)

Cavo a rulli RJ-45

Scheda

Scheda

Segnale

RJ-45

Pin RJ-45

Pin DB-9

Pin DB-25

CTS

1

8

7

4

RTS

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

RTS

8

1

8

5

CTS

Circuiti della console DB-25 e della porta AUX

Segnali porta console

Pin

Segnale

Direzione

Descrizione

1

GND

-

Terra

2

TxD

<--

Dati trasmessi

3

RxD

-->

Dati ricevuti

6

DSR

-->

Set di dati pronto (sempre attivo)

7

GND

-

Terra

8

DCD

-->

Rilevamento portante dati (sempre attivo)

Nota: La porta della console non supporta il controllo del modem o il controllo di flusso dell'hardware.

Segnali della porta ausiliaria

Pin

Segnale

Direzione

Descrizione

2

TxD

-->

Dati trasmessi

3

RxD

<--

Dati ricevuti

4

RTS

-->

Request To Send (utilizzato per il controllo dell'hardware)

5

CTS

<--

Clear To Send (utilizzato per il controllo del flusso hardware)

6

DSR

<--

Data Set Ready

7

Massa del segnale

-

Rilevamento portante (utilizzato per il controllo del modem)

8

CD

<--

Data Terminal Ready (solo per controllo modem)

20

DTR

-->

Nota: La porta ausiliaria supporta il controllo del flusso hardware e il controllo del modem.

Kit cavi console

Con il router viene fornito un kit di cavi console. Utilizzare questo kit quando si collega il router a un PC o a un terminale.

Il kit di cavi della console contiene i seguenti elementi:

- Cavo console da RJ-45 a RJ-45 (blu)

- Adattatore da RJ-45 a DB-25 (grigio)

- Adattatore da RJ-45 a DB-9 (grigio)

Nota: Cisco serie 7200 e Cisco 7301 non vengono forniti per impostazione predefinita con un kit di cavi console. Se è necessario un cavo console, ordinare un kit di accessori (numero parte: ACS-2500ASYN).

Cavo console da RJ-45 a RJ-45

Adattatore RJ-45-to-DB-25

Adattatore RJ-45 / DB-9

Cavo console da RJ-45 a RJ-45

Adattatore RJ-45 / DB-25

Adattatore console DB-9-RJ-45

Guida ai componenti Cisco RJ-45

Il grafico riassume i componenti RJ-45 di Cisco:

Guida ai componenti RJ-45

Stile

Numero parte catalogo

Descrizione catalogo

Etichetta

Protetto?

DTE

CAB-500DTF

CONNETTORE DB-25, DTE FEMMINA

29-0810-01/29-DTF-01

no

DTE

CAB-500DTM= CAB-500DTM

CONNETTORE DB-25, DTE MASCHIO

no

modem

CAB-25AS-MOD=

CAVO CONN-MODEM PER ALLOGGIAMENTO RJ45

sì

modem

CAB-MOD= CAB-MOD

ADP, RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MOD-01

no

DCE

CAB-500DCF

CONNETTORE DB-25, (non modem) DCE FEMMINA

29-0809-01/29-DCF-01

no

DCE

CAB-500DCM= CAB-500DCM

CONNETTORE DB-25, (non modem) DCE MASCHIO

29-0808-01/29-DCM-0129- 0808-01/29-DCM-01

no

N/D

Cavo

CABLATA, ROTOLATA RJ45, MODULARE

72-0876-01/CAB-500RJ

N/D

N/D

Cavo diritto

-non in catalogo-

31-0756-01

N/D

Cavo per connessione DB-25/DB-9

N/D

Dipende dal router*

Cavo femmina da RJ-45 a DB-9 e all-in-one

72-3383-01

N/D

N/D

CAB-R23=CAB-R23

Cavo straight-through RS 232

-

N/D

N/D

Dipende dal router*

Da DB-9 maschio a DB-25 maschio per connessione modem

29-4043-01

N/D

Le prime sette voci sono i connettori DB-25 e le ultime due sono cavi RJ-45. I connettori sono descritti in termini di sesso e ruolo. Ad esempio, un FDTE è un connettore femmina in stile DTE, un MMOD è un connettore maschio in stile modem e così via. Anche in questo caso, sono necessari cavi schermati per funzionare a 115,2 kbps.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems