Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Numeri di prodotto, part number e descrizioni dei cavi

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre le informazioni necessarie per determinare le parti di cavo corrette per le apparecchiature Cisco. Per individuare il cavo corretto per le proprie esigenze, consultare la tabella riportata nella sezione Numeri di prodotto, numeri di parte e descrizioni dei cavi. Nella colonna Hardware individuare la macchina per la quale si desidera utilizzare il cavo e quindi visualizzare il numero di prodotto, il numero di parte e la descrizione della parte corrispondenti.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Numeri di prodotto, part number e descrizioni dei cavi

Numero prodotto

Codice prodotto

Hardware

Descrizione

APP-IC1=

76-0617

AGS

Porta e cavo della console

APP-JC1=

76-0636-01

AGS

Porta e cavo della console

CAB-232FC=

72-0794-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di accesso e schede PC AccessPro

FEM DCE RS-232 CAB 10 FT

CAB-232MT= CAB

72-0793-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di accesso e schede PC AccessPro

MASCHIO DTE RS-232 CAB 10 FT

CAB-25AS-MOD=

CAB-25AS-MOD=

2509-2512, 2500

CAVO CONN-MODEM PER ALLOGGIAMENTO RJ45

CAB-25AS-FDTE= CAB-25AS-FDTE

CAB-25AS-FDTE= CAB-25AS-FDTE

2509-2512, 2500

CAVO CONN-FDTEv

CAB-25AS-TELCO= CAB-25AS-TELCO

CAB-25AS-TELCO= CAB-25AS-TELCO

2509-2512

CAVO 25AS 68 PIN-2 TELCO 50 PIN

CAB-3C232= CAB

72-0670-01

3000

Cavo RS232 DTE 3000 da 10 piedi RS232 DTE 3000 v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000, 3104/3204

Cavo RS232 DCE

CAB-3C449= CAB

72-0672-01

3000

Cavo RS449 DTE 3000 da 2,5 m

CAB-3C449C= CAB

72-0738-01

3000, 3104/3204

Cavo RS449 DCE

CAB-3C530= CAB

72-0732-01

3000

Cavo RE530 DTE 3000 da 10 piedi

CAB-3CE18= CAB-3CE18

72-0676-01

3000, 2000, IGS

Cavo adattatore Ethernet da 18"

CAB-3CV35V2= CAB-3CV35V2

72-0671-02

3000

Cavo V.35 DTE 3000 V2 da 10 piedi

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000, 3104/3204

Cavo V.35 DCE (V2)

CAB-3CX21= CAB-3CX21

72-0683-02

3000

Cavo DTE 3000 X.21 da 10 piedi

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000, 3104/3204

Cavo X.21 DCE

CAB-449FC= CAB

72-0796-01

7000, 4000, 2500

FEM DCE RS-449 CAB FT

CAB-449MT= CAB

72-0795-01

7000, 4000, 2500

MASCHIO DTE RS-449 CAB 10 FT

CAB-500DCF

29-0809-01

CS500

Connettore DB-25, DCE femmina

CAB-500DCM= CAB-500DCM

29-0808-01

CS500

Connettore DB-25, maschio DCE

CAB-500DTF

29-0810-01

CS500

Connettore DB-25, DTE femmina

CAB-500DTM= CAB-500DTM

29-0811-01

CS500

Connettore DB-25, DTE maschio

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500, CS500

Cavo della console RJ-45

CAB-530MT= CAB

72-0797-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di accesso e schede PC AccessPro

MASCHIO DTE RS-530 CAB DA 10 PIEDI

CAB-5MODCM= CAB-5MODCM=

29-0881-01

CS500

Assiemi di cavi - Parti di ricambio v

CAB-7K232FC= CAB

72-0751-01

7000 (SxSIP)

Cab femmina DCE RS-232 da 10 piedi

CAB-7K232MT= CAB

72-0747-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Femmina DCE RS-440 Cab da 3,5 m

CAB-7K49FC= CAB

72-0753-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Femmina DCE RS-440 Cab da 3,5 m

CAB-7K449MT= CAB

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Maschio DTE RS-449 Cab da 3,5 m

CAB-7KCT1DB15=CAB

72-0799-00

7500, 7000, 4000 e 3600

Cavo passante da DSX1 a CSU DB-15

CAB-7KCT1NULL= CAB-7KCT1NULL

72-0800-00

7500, 7000, 4000 e 3600

Cavo null da DSX1 a CSU DB-15

CAB-7KV35FC= CAB

72-0754-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Femmina DCE V.35 Cab da 10 piedi v

CAB-7KV35MC= CAB-7KV35MC

72-0762-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Femmina DTE V.35 Cab da 3,5 m

CAB-7KV35MC= CAB-7KV35MC

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Maschio DCE V.35 Cab da 10 piedi

CAB-7KV35MT= CAB

72-0748-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Maschio DTE V.35 Cab da 10 piedi.

CAB-7KX21FC= CAB

72-0764-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Femmina DCE X.21 Cab da 10 piedi

CAB-7KX21MT= CAB

72-0750-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD Maschio DTE X.21 Cab da 10 piedi

CAB-8K

72-0250

ASM (CSC-16)

Cavo di transizione a 8 linee

CAB-AC

72-0259

Tutti tranne 7XXX

Cavo di alimentazione,110VPavo di alimentazione,110V

CAB-ACA= CAB

72-0746-01

Tutti tranne 7XXX

Spina,Cavo di alimentazione,Australiano,10A

CAB-ACE= CAB-ACE

72-0460

Tutti tranne 7XXX

Cavo di alimentazione - Europa

CAB-ACI=

72-0556

Tutti tranne 7XXX

PWR,Italian,Sostituisce CAB-ITL=

CAB-ACU= CAB

72-0557

Tutti tranne 7XXX

Cavo di alimentazione (Regno Unito)

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

8 ADATTATORI DA RJ45 A RJ45 SHLD

CAB-AS51-8= CAB-AS51-8

CAB-AS51-8= CAB-AS51-8

AS5100

Cavo "Y" 8A da scheda AS51 se v

CAB-ATM-DS3/E3= CAB-ATM-DS3/E3

CAB-ATM-DS3/E3= CAB-ATM-DS3/E3

7000, 4000

Cavo ATM,DS3+e3;3,4 m

CAB-E1-BNC= CAB-E1-BNC

CAB-E1-BNC= CAB-E1-BNC

7500, 7000, 4000, 3600 e server Access

Cavo E1 BNC da 75 ohm/Unbal da 5 m

CAB-E1-DB15= CAB-E1-DB15

CAB-E1-DB15= CAB-E1-DB15

7500, 7000, 4000, 3600 e server Access

Cavo E1 DB15 120 ohm/Bal 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000, 4000

Cavo E1 DIN 120 ohm/Bal 5m

CAB-E1-RJ48= CAB-E1-RJ48

CAB-E1-RJ48= CAB-E1-RJ48

7000, 4000

E1 Cavo RJ48 120 ohm/Bal 5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

7500, 7000, 4000, 3600 e server Access

CAVO PRI ISDN E1, 3 M

CAB-E1-TWINAX= CAB-E1-TWINAX

CAB-E1-TWINAX= CAB-E1-TWINAX

7500, 7000, 4000, 3600 e server Access

Cavo TWINAX da 120 ohm/Bal da 5 m

CAB-FMDD= CAB-FMDD

72-0769-01

7000, 4000, AGS+

Cab convertitore Mini DIN a DIN

CAB-HNUL=

72-0727-01

7500, 7000 e 4000

Cavi, modem null, DTE, HSSI

CAB-HSI1= CAB-HSI1

72-0710-01

7500, 7000 e 4000

Cavo HSSI, da maschio a maschio, conn

CAB-IF= CAB

72-0672

IGS

Transizione cavi EOL 10 ft, IGS

CAB-IR= CAB-IR

72-0670

IGS

Transizione cavi EOL 10 ft, IGS

CAB-IV= CAB-IV

72-0671

IGS

Transizione cavi V.35, IGS da 10 piedi

CAB-IX= CAB-IX

72-0683-01

IGS

Transizione cavi,10 ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

Cavo da CSC MC+a ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

Cavo RS232 DCE 4000 da 3,5 m

CAB-NP232T= CAB-NP232T

72-0670-01

4000

Cavo RS232 DTE 4000 da 2,5 m

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

Cavo DCE 4000 RS449 da 4 m

CAB-NP44T= CAB-NP49T

72-0672-01

4000

Cavo RS449 DTE 4000 da 2,5 m

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

CABASY, ISDN BRI BLOCCO I/F, 4 v

CAB-NP530= CAB-NP530

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (CISCO 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

CAVO, ISDN BRI CON BLOCCO I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

CABLAGGIO, ISDN BRI LINE TERMINAT

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

Cavo V.35 DCE 4000 V2 da 10 piedi

CAB-NPV35TV2= CAB-NPV35TV2

72-0671-02

4000

Cavo V.35 DTE 4000 V2 da 10 piedi

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

Cavo DCE 4000 X.21 da 10 piedi

CAB-NPX21T= CAB-NPX21T

72-0683-02

4000

Cavo 10 ft X.21 DTE 4000

CAB-NV= CAB

72-0488

AGS+

Cavo CSC-MC

CAB-OCF= CAB-OCF

75-1017-01

ASM

DB25, adattatore, DCE, F

CAB-COM=

75-1018-01

ASM

DB25, adattatore, DCE, M

CAB-OCT= CAB-OCT

72-0684

ASM

CABASY, Octopus

CAB-OCTAL-ASYNC= CAB-OTTAL-ASYNC=

CAB-OCTAL-ASYNC= CAB-OTTAL-ASYNC=

2509-2512

CAVO ASYNC RJ45 A 8 PORTE

CAB-OCTAL-FDTE=

CAB-OCTAL-FDTE=

2509-2512

CAVO OTTALE+RJ45-F

CAB-OCTAL-KIT= KIT OTTALE CAB

CAB-OCTAL-KIT= KIT OTTALE CAB

2509-2512

CAVO OTTALE+RJ45-MASCHIO DSUBS

CAB-OTF= CAB-OTF

75-1019-01

ASM

Scheda DB25, DTE, F

CAB-OTM= CAB-OTM

75-1020-01

ASM

Scheda DB25, DTE, M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500, 7000

CAVO V PCA A PER CIP

CAB-PCA-VB= CAB-PCA-VB

CAB-PCA-VB

7500, 7000

CAVO V PCA B PER CIP

CAB-PCA-Y= CAB-PCA-Y

CAB-PCA-Y= CAB-PCA-Y

7500, 7000

BUS PCA E TAG Y-CABLE KIT

CAB-R23=CAB-R23

74-0173

Per tutte le piattaforme router

Appliance RS232

CAB-R23NZ= CAB-R23NZ

72-0757-01

AGS+

Cavo di transizione DTE NRZI

CAB-R44= CAB

74-0187

Per tutte le piattaforme router

Appliance RS449 via cavo

CAB-RJ45= CAB

CAB-RJ45= CAB

2500, CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

Cavo,STS-10

CAB-V35FC= CAB

72-0792-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di accesso e schede PC AccessPro

FEM DCE V35 CAB 10 PIEDI

CAB-V35FT= CAB-V35FT

72-0801-01

4000

FEM DTE V35 CAB DA 10 PIEDI

CAB-V35MC

72-0802-01

4000

MASCHIO DCE V35 CAB 10 FT

CAB-V35MT= CAB

72-0791-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di accesso e schede PC AccessPro

DTE V35 maschio CAB 10 FT

CAB-V35MTS

72-0816-01

1001

Cable ASY V.35 Shield 3 MTRS

CAB-VCF= CAB-VCF

72-0685

AGS+

V.35, 2-Mtr Cbl F-end Fmaschio DCE

CAB-VCM= CAB-VCM

72-0681

AGS+

V.35, 2-Mtr Cbl M-end maschio DCE

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35, 2-Mtr Cbl F-end Femmina DTE

CAB-VTM= CAB-VTM

72-0682

AGS+

V.35, 2-Mtr Cbl M-end Maschio DTE

CAB-X21FC= CAB-X21FC

72-0790-01

1001

FEM DCE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT= CAB-X21MT

72-0789-01

7000, 4000, 3600, 2500, 1600, server di accesso e schede PC AccessPro

MASCHIO DTE X21 CAB 10 FT

CAB-X21MT= CAB-X21MT

72-0252

AGS

Cavo per appliance interna MCI/SCI

CAB-X21MT= CAB-X21MT

72-0676

3000, 2000, IGS

Cavo Pigtail ETHERNET Da 18"

CAB-X21MT= CAB-X21MT

72-0712-01

MGS, CGS

SHLD, MCI/SCI, cavo app interno

CAB-X21MT= CAB-X21MT

72-0717-01

AGS

SHLD, MCI/SCI, cavo app interno

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems