Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questa configurazione di esempio viene mostrato un Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC) con una scheda NRP (Node Route Processor). Sono disponibili esempi di configurazioni NRP punto-punto e multipunto. Due router Cisco 827 Digital Subscriber Line (DSL) configurati con il protocollo Point-to-Point su modalità di trasferimento asincrono (PPPoA) (aal5mux ppp) terminano sul Cisco 6400.

Sono inoltre disponibili configurazioni per Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) NI2 e Cisco 6400 Node Switch Processor (NSP).

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware riportate di seguito.

- Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE) Software IOS® versione 12.1(1)XB

- Software Cisco 6400 UAC-NRP IOS versione 12.0(7)DC

- Software Cisco 6400 UAC-NSP IOS versione 12.0(4)DB

- Software Cisco 6130 DSLAM-NI2 IOS release 12.1(1)DA

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questo documento utilizza le impostazioni di rete mostrate nel diagramma sottostante.

Configurazioni

Questo documento utilizza le configurazioni mostrate di seguito.

- Cisco 827 Router (R1)

- Cisco 827 Router (R2)

- Cisco 6130-NI2 DSLAM

- Cisco 6400 NSP

- Cisco 6400-NRP con interfaccia point-to-point

- Cisco 6400 NRP con interfaccia multipunto

Cisco 827 Router (R1)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname1>

ppp chap password <password1>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 827 Router (R2)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R2

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

PVC 4/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname2>

ppp chap password <password2>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 6130-NI2 DSLAM

ni2#

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ni2

!

slot 1 ATUC-1-4DMT

slot 2 ATUC-4FLEXIDMT

slot 13 ATUC-4FLEXIDMT

!

dsl-profile default

dmt training-mode quick

ip subnet-zero

!

ATM address 47.0091.8100.0000.0075.2b3f.4d01.0075.2b3f.4d01.00

ATM router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute ATM-static

!

interface ATM0/0

no ip address

ATM cac service-category abr deny

ATM maxvp-number 0

ATM maxvc-number 4096

ATM maxvci-bits 12

!

interface Ethernet0/0

no ip route-cache

!

interface ATM0/1

no ip address

ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/1

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/3

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 3 100  interface  ATM0/1 3 100

!

interface ATM1/4

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 4 100  interface  ATM0/1 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400 NSP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NSP

!

ip subnet-zero

!

atm address 47.0091.8100.0000.0030.8027.7501.0030.8027.7501.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 3 100  interface  ATM1/0/0 3 100

atm pvc 4 100  interface  ATM1/0/0 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400-NRP con interfaccia point-to-point

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

end

Cisco 6400 NRP con interfaccia multipunto

NRP#

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.9 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

!

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Configurazione di un router Cisco 827

- Guida alla configurazione del software Cisco 6400

- Informazioni di supporto sulla tecnologia Cisco DSL

- Supporto prodotti - Cisco Systems

- Supporto tecnico – Cisco Systems