Sommario

È osservata una condizione di temperatura critica

VeritàICS

Conseguenze

Descrizione

MessaggioSyslog

EsempioMessaggio

Famiglia di prodotti

Regex

Suggerimento

Comandi

È osservata una condizione di temperatura critica

VeritàICS

1 - Avviso

Conseguenze

L'aumento della temperatura può provocare lo spegnimento del dispositivo.

Descrizione

Questo messaggio indica che il dispositivo presenta una condizione ambientale. Questi possono essere i valori di temperatura dei vari sensori, i valori di tensione dell'alimentazione o i giri/min delle varie ventole. All'interno del testo del messaggio, può indicare quale sensore o posizione ha rilevato una condizione e la criticità della lettura.

MessaggioSyslog

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

EsempioMessaggio

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

Famiglia di prodotti

- Cisco serie 4000 Integrated Services Router

- Cisco serie cBR Converged Broadband Router

Regex

N/D

Suggerimento

Verificare lo stato di schede, ventole e chassis con i comandi show environment, show platform o show module e show logging. È necessario inviare un tecnico locale per verificare la temperatura ambiente, il flusso d'aria e lo stato del filtro sul dispositivo. Se il problema persiste, rivolgersi al tecnico dell'assistenza.

Comandi

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory