Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Numeri prodotto

Caratteristiche

Cavi

Supporto piattaforma

Problemi noti

Errori hardware

Esempio di configurazione

Informazioni correlate

Introduzione

Le schede di interfaccia WAN (WIC) a due porte seriali per le serie Cisco 2600 e 1700 sono dotate del nuovo connettore Smart Serial Cisco compatto e ad alta densità per supportare un'ampia varietà di interfacce elettriche quando viene utilizzato con il cavo di transizione appropriato. Per supportare le due porte su WIC sono necessari due cavi. Ogni porta di un WIC è un'interfaccia fisica diversa e può supportare diversi protocolli, ad esempio PPP (Point-to-Point Protocol) o Frame Relay e DTE (Data Terminal Equipment/Data Communications Equipment).

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Numeri prodotto

WIC-2T

Serial WAN Interface Card a 2 porte

Caratteristiche

WIC-2T fornisce due porte seriali utilizzando il connettore seriale Smart.

- Supporto asincrono con una velocità massima (per porta) di 115,2 Kbps, un minimo di 600 bps. Se è necessario utilizzare velocità inferiori a 600 bps, utilizzare la porta AUX.

- Supporto sincrono con una velocità massima di 8 Mbps per porta.

- Supporta una porta a 8 Mbps se utilizzata negli slot WIC dello chassis NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W o NM-2W o Cisco 2600. Non è consentito l'uso di tutte le altre porte WIC del modulo di rete o dello chassis Cisco 2600.

- Supporta due porte a 4 Mbps ciascuna se utilizzata in slot WIC per chassis NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W o NM-2W o Cisco 2600. Non è consentito l'uso di tutte le altre porte WIC del modulo di rete o dello chassis Cisco 2600.

- Supporta 8 Mbps su tutte le porte simultaneamente su 2691, 3725 e 3745. Nessuna restrizione. Massimo sei porte a 8 Mbps ciascuna.

Nota: il protocollo di interfaccia X.21 non è consigliato per velocità di clock superiori a 4 MHz. Per velocità di clock superiori a 4 MHz, si consiglia l'interfaccia V.35.

Cavi

Le porte seriali WIC-2T richiedono cavi seriali Smart. Nella tabella seguente viene indicato il numero di parte per i cavi che possono essere utilizzati con la scheda WIC-2T.

Tipo di cavo

Numero prodotto

Lunghezza

Maschio/Femmina

V.35 DTE

CAB-SS-V35MT(=)

3 metri

Maschio

V.35 DCE

CAB-SS-V35FC(=)

3 metri

Femmina

DTE RS-232

CAB-SS-232MT(=)

3 metri

Maschio

RS-232 DCE

CAB-SS-232FC(=)

3 metri

Femmina

DTE RS-449

CAB-SS-449MT(=)

3 metri

Maschio

RS-449 - DCE

CAB SS-449FC(=)

3 metri

Femmina

X.21 DTE

CAB-SS-X21MT(=)

3 metri

Maschio

X.21 DCE

CAB-SS-X21FC(=)

3 metri

Femmina

EIA-530 DTE

CAB-SS-530MT(=)

3 metri

Maschio

DTE EIA-530A

CAB-SS-530AMT (=)

3 metri

Maschio

Supporto piattaforma

Piattaforma

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620, 3640, 3660

Cisco 3631

3745

Modulo vettore

Non richiesto

Non richiesto

a bordo

NM-2W

a bordo

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W NM-2FE2W, NM-2W

Non richiesto

a bordo

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W

Supporto Cisco IOS®

Non supportato

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Cisco IOS versioni 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Tutte le versioni di Cisco IOS

Cisco IOS versioni 12.2(8)T1

Non supportato

Cisco IOS versioni 12.0(7)XK, 12.1(1)T, 12.2, 12.2T

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Tutte le versioni di Cisco IOS

Cisco serie 1600 non è in grado di supportare WIC-2T a causa della mancanza di Serial Communications Controller.

I moduli di rete NM-1E2W, NM-1E1R2W e NM-2E2W non dispongono di una potenza sufficiente per supportare WIC-2T a causa di limitazioni hardware.

Problemi noti

Il comando show version restituisce WIC-2T come "low-speed". Si tratta di un problema solo di visualizzazione (cosmetico).

Errori hardware

Il WIC-2T e il WIC-2A/S possono essere danneggiati da una eccessiva scarica elettrostatica. È possibile minimizzare questa scarica elettrostatica in diversi modi.

- Utilizzare cavi schermati completi.

- Utilizzare un dispositivo di protezione da sovratensioni che protegga da sovratensioni superiori a +/- 18 v.

- Utilizzare un isolatore ottico (protezione ottimale).

Esempio di configurazione

Questa è una configurazione di esempio per la scheda di interfaccia WIC-2T.

Nota: non vengono utilizzati parametri o comandi di framing, clocking o linecode. Ciò è dovuto al fatto che la scheda non dispone di un'unità di servizio canale/unità di servizio dati (CSU/DSU) integrata. È necessario utilizzare un CSU/DSU esterno.

Configurazione

maui-soho-02(config)#interface Serial 2/0

maui-soho-02(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-02(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-02(config-if)#no shutdown

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della scheda WIC-2T, fare riferimento a Configurazione delle interfacce seriali.

Informazioni correlate

- Schede di interfaccia WAN seriali a una e 2 porte

- Panoramica dei moduli di rete Cisco