Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Numeri prodotto

Caratteristiche

Supporto piattaforma

Configurazione

Informazioni correlate

Introduzione

I moduli di rete Fast Ethernet LAN/WAN interface card (WIC) espandono le funzionalità dei router Cisco serie 2600 e 3600. Forniscono slot per WIC aggiuntivi. Alcuni di questi moduli di rete includono anche porte Fast Ethernet o Token Ring per la connettività LAN.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Numeri prodotto

- NM-1FE2W Network Module con uno slot Fast Ethernet e due slot WIC.

- NM-1FE1R2W Network Module con uno Fast Ethernet, un Token Ring e due slot WIC.

- NM-2FE2W Network Module con due slot Fast Ethernet e due WIC.

- NM-2W Network Module con due slot WIC e nessuna porta LAN (Ethernet/Fast Ethernet).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione dei moduli di rete Ethernet LAN/WAN Interface Card.

Caratteristiche

- Fast Ethernet

- Connettore RJ-45, solo 100 BaseT.

- Supporta 10 e 100 Mbps, rilevamento automatico.

- Supporta full e half duplex.

- Supporto di ISL (Inter-Switch Link) e ISL Token Ring nell'hardware (ISL richiede una serie di funzionalità Cisco IOS® "Plus").

- Non supporta Fast EtherChannel.

- Utilizza lo stesso controller Fast Ethernet di tutte le altre porte Cisco 2600/3600 Fast Ethernet.

- Token Ring

- Connettore RJ-45 e DB-9 (è possibile utilizzare un solo connettore alla volta).

- Supporta Token Ring full duplex.

- Utilizza lo stesso set di chip Token Ring dei Cisco 2612 e 2613.

- WIC

- Supporta schede di interfaccia WAN (WIC): WIC-1T, WIC-2T, WIC-2A/S, WIC-1B-S/T, WIC-1B-U, WIC-1DSU-56K4, WIC-1DSU-T1 e WIC-1ADSL.

- Supporta schede di interfaccia voce/WAN (VWIC): VWIC-1MFT-E1, VWIC-2MFT-E1, VWIC-2MFT-E1-DI, VWIC-1MFT-T1, VWIC-2MFT-T1, VWIC-2MFT-DI, VWIC-1MFT-G703 e VWIC-2MFT-G703.

- Supporta un massimo di due gruppi di canali per VWIC. Non supporta PRI ISDN.

- Non supporta: WIC36-1B-S/T, WIC36-1B-U, WIC-1B-S/T-LL e WIC-1ENET.

- Supporta bisync.

- Supporta asincrono con le schede WIC-2A/S e WIC-2T.

- Supporta aggregazione a 8 Mbps su 4 porte. Il supporto per velocità superiori a 4 Mbps deve utilizzare WIC-2T.

- I WIC non sono sostituibili a caldo. I moduli di rete supportano la sostituzione a caldo in Cisco 3660.

- Generale

- Nessuna regola di configurazione per questi moduli di rete. Con l'installazione di più interfacce Fast Ethernet è possibile superare facilmente le prestazioni del router.

- Supporto Time-Division Multiplexing (TDM) per chassis abilitato per TDM (Cisco 2600, 3660).

- I moduli di rete supportano la sostituzione a caldo in Cisco 3660.

Supporto piattaforma

Piattaforma

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620, Cisco 3640, Cisco 3660

Cisco 3631

Cisco 2691 Cisco 3725 Cisco 3745

NM-1FE2W

non supportato

non supportato

Software Cisco IOS release 12.0(7)XK, 12.1(1)T,12.2,12.2T

non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

NM-1FE1R2W

non supportato

non supportato

Software Cisco IOS release 12.0(7)XK, 12.1(1)T,12.2,12.2T

non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

NM-2FE2W

non supportato

non supportato

Software Cisco IOS release 12.0(7)XK, 12.1(1)T,12.2,12.2T

non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

NM-2W

Software Cisco IOS release 12.0(7)XK, 12.1(1)T,12.2,12.2T

Software Cisco IOS release 12.2(8)T1

Software Cisco IOS release 12.0(7)XK, 12.1(1)T,12.2,12.2T

non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

Nota: le versioni software Cisco IOS fornite sono in genere le versioni minime richieste per supportare la piattaforma, il modulo o la funzionalità in questione. Utilizzare Software Advisor (solo utenti registrati) per scegliere il software appropriato per il dispositivo di rete, associare le funzionalità software alle versioni Cisco IOS e CatOS, confrontare le versioni IOS o individuare le versioni software che supportano l'hardware.

Configurazione

Ogni interfaccia dei Cisco serie 2600/3600 è configurata come numero di slot/unità. Per ulteriori informazioni su come identificare i numeri di slot, fare riferimento a Panoramica dei moduli di rete Cisco. Sul modulo di rete multimediale misto, le interfacce sono indirizzate come mostrato nel presente elenco:

- L'interfaccia Fast Ethernet è l'interfaccia fastethernet <slot>/0.

- L'interfaccia Token Ring è l'interfaccia token <slot>/0.

- Un WIC seriale, un T1 CSU/DSU o un 56/64k channel service unit/data service unit (CSU/DSU) WIC nello slot W0 è interface serial <slot>/0.

- Un BRI-S/T WIC o BRI-U WIC nello slot W0 è interface bri <slot>/0.

- Un WIC seriale, un T1 CSU/DSU o un WIC CSU/DSU 56/64k nello slot W1 è interface serial <slot>/0 se lo slot W0 non contiene una porta seriale (serial WIC o 56/64k CSU/DSU). Se lo slot W0 ha un WIC seriale, il WIC seriale nello slot W1 è interface serial <slot>/1.

- Un BRI-S/T WIC o BRI-U WIC nello slot W1 è interface bri <slot>/0 se lo slot W0 non contiene un BRI WIC. Se lo slot W0 dispone di un WIC BRI, il WIC BRI nello slot W1 è interface bri <slot>/1.

- Le interfacce VWIC sono controller E1 o T1. Il numero di controller viene conteggiato a partire dallo slot WIC più basso e dal controller più basso sul VWIC. Ad esempio, controller e1 <slot>/0.

Informazioni correlate

- Supporto OIR per moduli modem analogici e digitali

- Pagina di supporto per la tecnologia Dial and Access

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems