Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Numeri prodotto

Caratteristiche

Supporto piattaforma

Configurazione

Informazioni correlate

Introduzione

Sono disponibili tre versioni di ISDN Basic Rate Interface (BRI) S/T WAN interface card (WIC): i modelli WIC36-1B-S/T, WIC-1B-S/T e WIC-1B-S/T-LL. Queste schede offrono un'unica interfaccia ISDN BRI S/T. Questi WIC possono richiedere un NT-1 esterno che dipende dalla regione del mondo. Il cavo WIC viene inserito in un modulo di rete misto o direttamente nello slot WIC dello chassis Cisco 1600, 1700, 2600, 3600 o 3700. La possibilità di aggiungere connettività BRI tramite WIC consente agli amministratori di massimizzare lo spazio prezioso degli slot, mentre offre opzioni di connettività aggiuntive, ad esempio Ethernet, sullo stesso modulo.

Nota: il WIC-1B-S/T-LL è destinato ai BRI di linee affittate.

Queste sono le differenze tra i due:

- Il numero di prodotto è stampato su un'etichetta nella parte inferiore del WIC.

- Il WIC36 è dotato di una linguetta di trasparenza sul lato sinistro del WIC.

- Il WIC-1B-S/T ha un LED "OK".

- Per verificare quale WIC si trova in un modulo di rete, usare il comando Cisco IOS® show diag.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Numeri prodotto

WIC36-1B-S/T

Una porta ISDN BRI (interfaccia S/T, richiede NT-1 esterno)

WIC-1B-S/T

Una porta ISDN BRI (interfaccia S/T, richiede NT-1 esterno)

Caratteristiche

WIC36-1B-S/T

WIC-1B-S/T

- Una porta ISDN BRI (interfaccia S/T, richiede NT-1 esterno)

- Connettore RJ-45

- Non compatibile con Cisco serie 1600, 1720, 2600 o 3700

- Non supporta la sostituzione a caldo, tuttavia non si verificherà alcun danno hardware se la sostituzione avviene mentre l'alimentazione è accesa

- Massimo 1 per scheda NM-1E2W, NM-1E1R2W e NM-2E2W

- Inserire SOLO nello slot "W1" dei moduli di rete 1E2W, 2E2W e 1E1R2W. L'NM è fissato fisicamente.

- Non supportato in NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

- Impossibile utilizzare lo stesso modulo di rete con un WIC-1B-S/T WIC. È possibile utilizzare un WIC-1B-S/T in un modulo di rete diverso nello stesso chassis.

- Data di fine vendita 31 agosto 1997

- Una porta ISDN BRI (interfaccia S/T, richiede NT-1 esterno)

- Connettore RJ-45

- Supportato su Cisco serie 1600, 1720, 2600, 3600 o 3700

- Non utilizzabile con unità di base Cisco 1603 o 1604

- Non supporta la sostituzione a caldo, tuttavia non si verificano danni hardware se la sostituzione avviene mentre l'alimentazione è accesa

- Può essere inserito nello slot "W0" o "W1" dei moduli di rete 1E2W, 2E2W e 1E1R2W

- Supportato in NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W, NM-2W

- Non inserire nello stesso modulo di rete che già dispone di una scheda WIC36-1B-S/T. È possibile utilizzare un WIC36-1B-S/T in un modulo di rete diverso nello stesso chassis.

Supporto piattaforma

Piattaforma

Cisco 1601(R), Cisco 1602 (R), Cisco 1605-R

Cisco 1603, Cisco 1603-R, Cisco 1604, Cisco 1604-R

Cisco 1720, 1750, 1760

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, Cisco 3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

Modulo vettore

Non richiesto

Non richiesto

Non richiesto

a bordo

NM- 2 W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Non richiesto

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

a bordo

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

WIC-1B-S/T

Tutte le versioni software Cisco IOS

non supportato

tutte le versioni software Cisco IOS

tutte le versioni software Cisco IOS

Tutto il software Cisco IOS release 11.2(4)XA, 11.2(5)P, tutte le 11.3, 11.3T, tutte le 12.x

tutte le versioni software Cisco IOS

Tutte le versioni software Cisco IOS

Tutte le versioni software Cisco IOS

WIC36-1B-S/T

non supportato

non supportato

non supportato

non supportato

11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. Non supportato in 12.2T.

non supportato

non supportato

non supportato

Configurazione

La configurazione dell'interfaccia BRI WIC è simile a quella di qualsiasi altra interfaccia BRI. Una volta inserito nel router, il WIC si comporta come qualsiasi interfaccia BRI integrata nel router, ad esempio, i router Cisco serie 800 e 1600.

Per risolvere i problemi relativi al circuito BRI, consultare il diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi BRI.

Informazioni correlate

- Configurazione di Channelized E1 e Channelized T1

- Supporto OIR per moduli modem analogici e digitali

- Pagina di supporto sulle tecnologie Access

- Pagina di supporto dei prodotti Access

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems