Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Numerazione righe asincrone

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come numerare le linee asincrone nei router Cisco serie 3600.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento non si limitano a una versione software specifica e si basano sulla piattaforma hardware indicata di seguito:

- Cisco serie 3600 Router

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Numerazione righe asincrone

Le linee asincrone non sono numerate in modo lineare sulla piattaforma Cisco 3600. A causa del design modulare di questi router, esistono intervalli di linee fissi per ogni slot e a ogni slot vengono assegnati 32 numeri di linea. Ciò significa che la configurazione non cambia quando aggiungete o rimuovete linee asincrone da altri slot. La tabella seguente mostra la numerazione delle righe riservate per slot sulle piattaforme router Cisco 3600.

Slot

Piattaforma

Numerazione riga riservata

0

3620/3640

1-32

1

3620/3640/3660

33 - 64

2

3640/3660

65 - 96

3

3640/3660

97 - 128

4

3660

129 - 160

5

3660

161 - 192

6

3660

193 - 224

Nota: lo slot 0 è riservato alla scheda madre di Cisco 3660. Questo slot non può contenere moduli di rete; di conseguenza, la numerazione delle righe di Cisco 3660 inizia da 33, corrispondente alla numerazione associata allo slot 1 per l'intera famiglia Cisco 3600. Per configurazioni di esempio, consultare la pagina di supporto dei prodotti 3600.

I seguenti diagrammi mostrano le posizioni dei vari slot sui router Cisco 3620, 3640 e 3660:

Cisco 3620

Cisco 3640

Cisco 3660

I moduli con porte asincrone hanno densità diverse (ad esempio, 4, 16, 24 e così via). È possibile avere una combinazione di moduli di rete con diversi intervalli di linee che presentano interruzioni nella numerazione. Se si desidera ottenere la stessa funzionalità per tutte le linee asincrone, è necessario replicare la configurazione in tutti gli intervalli di linee. Prestare attenzione quando si utilizzano comandi di intervallo di riga, ad esempio il comando group-range in Interfacce Group-Async. Questo comando non consente la configurazione di intervalli non contigui; pertanto, sono necessarie interfacce Group-Async separate in modo che ognuna di esse faccia riferimento a un intervallo di righe separato.

Di seguito è riportato un esempio di configurazione hardware:

Chassis: Cisco 3660

Slot 1: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 5: Empty

Slot 6: Empty

Una volta avviato il router, vengono visualizzati i seguenti intervalli di linea predefiniti:

c3660#show running-config | begin line con 0

......

line con 0

transport input none

line 33 36

line 65 68

line 129 160

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

I moduli vengono ridisposti nella seguente configurazione:

Slot 1: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: Empty

Slot 5: Empty

Slot 6: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Quando i moduli vengono ridisposti, gli intervalli di linea predefiniti sono i seguenti:

c3660#show running-config | begin line con 0

line con 0

transport input none

line 33 68

line 193 196

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Nota: in questa configurazione ci sono solo due intervalli di linee, poiché il modulo NM-32A nello slot 1 ha una densità di 32 porte che non lascia spazi nella numerazione delle linee.

Informazioni correlate

- Router - Pagina di supporto dei prodotti

- Modem e seriali asincroni - Pagina di supporto della tecnologia

- Supporto tecnico – Cisco Systems