Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per configurare il failover di due ISP con l'uso di DHCP su Cisco Integrated Service Router (ISR) serie 2900.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Questa configurazione è utile quando si hanno due ISP terminali sul router ed entrambi ricevono gli indirizzi IP tramite DHCP dall'ISP.

CLIENT#sh ip int b

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down

GigabitEthernet0/0 10.106.38.136 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/1.200 2.2.2.4 YES DHCP up up

GigabitEthernet0/2 unassigned YES NVRAM down down

Loopback0 11.11.11.11 YES NVRAM up up

l'interfaccia gigabitethernet 0/1.100 e l'interfaccia gigabitethernet 0/1.200 sono due interfacce che ricevono rispettivamente l'indirizzo ip dhcp di due ISP.

l'interfaccia gigabitethernet 0/1.100 è primaria e l'interfaccia gigabitethernet 0/1.200 è secondaria.

Configurazioni route statica:

Route secondaria con valore AD superiore:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.200 dhcp 200

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 dhcp

Configurazione interfaccia:

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.100

Building configuration...

Current configuration : 112 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.100

encapsulation dot1Q 100

ip dhcp client route track 2

ip address dhcp

end

Nota: è necessario configurare il comando ip dhcp client prima di usare il comando ip address dhcp su un'interfaccia. Il comando ip dhcp client viene controllato solo quando si acquisisce un indirizzo IP da DHCP. Se il comando ip dhcp client viene emesso dopo l'acquisizione di un indirizzo IP da DHCP, l'indirizzo IP non diverrà effettivo finché il router non acquisirà un indirizzo IP da DHCP in un secondo momento.

CLIENT#sh run int GigabitEthernet0/1.200

Building configuration...

Current configuration : 82 bytes

!

interface GigabitEthernet0/1.200

encapsulation dot1Q 200

ip address dhcp

end

SLA (Service Level Agreement) IP: Viene tenuta traccia di un'interfaccia primaria di determinazione origine ciclo di lavorazione:

CLIENT#sh run | sec ip sla

track 2 ip sla 2 reachability

ip sla 2

icmp-echo 11.11.11.11 source-interface GigabitEthernet0/1.100

ip sla schedule 2 life forever start-time now

ip sla auto discovery

CLIENT#sh ip route

C 1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L 1.1.1.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C 2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L 2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Quando la traccia è attiva, il gateway predefinito punta verso il sito principale:

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [up]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [up]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 1.1.1.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 1.1.1.1, GigabitEthernet0/1.100

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

Quando la traccia scade, i punti gateway predefiniti si dirigono verso il percorso secondario:

CLIENT#sh ip route track-table

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1 254 track 2 state is [down]

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/1.100 1.1.1.1 track 2 state is [down]

CLIENT#sh ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

+ - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 2.2.2.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [200/0] via 2.2.2.1, GigabitEthernet0/1.200

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        1.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

L        1.1.1.5/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.100

2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        2.2.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

L        2.2.2.4/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.200

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

C        10.106.38.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0

L        10.106.38.136/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.