Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Specifiche del cavo

Pinout porta Ethernet (AUI) (DB-15)

Caratteristiche fisiche Ethernet versione 2 e IEEE 802.3

Limiti connessioni Ethernet di tipo coassiale per trasmissione a 10 Mbps

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega la porta AUI Ethernet, le specifiche del cablaggio e i pin out della porta.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware:

- Cavo adattatore AUI: CAB-3CE18= CAB-3CE18

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Per garantire la massima flessibilità, alcuni router Cisco offrono un connettore AUI generico per le porte Ethernet. Queste porte AUI sono progettate per il collegamento a un ricetrasmettitore esterno per la conversione in un tipo di supporto specifico (ad esempio doppino intrecciato, coassiale o fibra ottica). Il ricetrasmettitore può essere collegato direttamente alla porta AUI o tramite un cavo AUI come illustrato di seguito:

Specifiche del cavo

In questa sezione vengono illustrate le specifiche dei cavi e delle porte Ethernet.

Pinout porta Ethernet (AUI) (DB-15)

Nella tabella seguente vengono elencati i diversi pin e i segnali appropriati.

Pin^1

Circuito Ethernet

Segnale

3

DO-A

Circuito di uscita dati A

10

DO-B

Circuito di uscita dati B

11

DO-S

Schermo a circuito Data Out

5

DI-A

Dati Nel Circuito A

12

DI-B

Dati nel circuito B

4

DI-S

Dati In Circuit Shield

2

CI-A

Controllo Nel Circuito A

9

CI-B

Controllo Nel Circuito B

1

CI-S

Controllo In Circuit Shield

6

VC

Tensione comune

13

VP

Voltaggio più

14

VS

Schermo di tensione (L25 e M25)

Guscio

PG

Messa a terra di protezione

1Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.

Caratteristiche fisiche Ethernet versione 2 e IEEE 802.3

Nella tabella seguente vengono elencate le caratteristiche fisiche del cavo Ethernet versione 2 e IEEE 802.3.

Ethernet

IEEE 802,3

10Base5

10Base2

10BaseT

Velocità dati (Mbps)

10

10

10

10

Metodo di segnalazione

Banda base

Banda base

Banda base

Banda base

Lunghezza massima del segmento (in metri)

500

500

185

100 (doppino intrecciato non schermato - UTP)

Supporti

coassiale da 50 ohm (spesso)

coassiale da 50 ohm (spesso)

coassiale da 50 ohm (sottile)

UTP

Topologia

Bus

Bus

Bus

Stella

Limiti connessioni Ethernet di tipo coassiale per trasmissione a 10 Mbps

Nella tabella seguente vengono elencati i limiti delle connessioni Ethernet di tipo coassiale per la trasmissione a 10 Mbps.

Parametro

10Base5

10Base2

Diametro cavo

1 cm

0,6 cm

Lunghezza massima del segmento

500 m

152 m

Lunghezza massima della rete (con quattro ripetitori)

2500 m

762 m

Numero massimo di connessioni (tap per segmento)

100

30

Spaziatura minima connessione (tocco)

2,5 m

0,5 m

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems