Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Chassis

Panoramica dello slot dello chassis

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una panoramica dell'architettura hardware di Cisco serie 12000 Internet Router.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sui seguenti componenti hardware:

- Cisco serie 12000 Internet Router

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Chassis

Cisco serie 12000 Internet Router sono disponibili nelle seguenti configurazioni:

Cisco serie 12000 Internet Router

Capacità di switching

Slot

Configurazione

10 Gbps Internet Router

Cisco 12416

320 Gbps

16

Rack completo

Cisco 12410

200 Gbps

10

Mezzo rack

Cisco 12406

120 Gbps

6

Quarto di rack

Cisco 12404

80 Gbps

4

Ottavo rack

Router per Internet da 2,5 Gbps

Cisco 12016

80 Gb/s (aggiornabile*)

16

Rack completo

Cisco 12012

60 Gbps

12

Rack completo

Cisco 12008

40 Gbps

8

Terzo rack

* Cisco 12016 può essere aggiornato a Cisco 12416 utilizzando un kit di aggiornamento del fabric dello switch.

Panoramica dello slot dello chassis

Gli slot da 0 a 15 sono destinati alle schede di linea (LC) (non tutti gli chassis supportano 16 LC). Il Gigabit Route Processor (GRP) può essere inserito in uno di questi slot. Sul Cisco 12012, Cisco consiglia di utilizzare gli slot 0 e 11 per il GRP, in quanto questi slot non si raffreddano bene e il GRP dissipa meno calore degli altri LC. I modelli 12016 e 12416 hanno lo stesso chassis. L'unica differenza è rappresentata dalla scheda CSC (clock and scheduler card) e dalle schede SFC (switch fabric card). Il modello 12016 utilizza i modelli GSR16/80-CSC e GSR16/80-SFC, mentre il modello 12416 utilizza i modelli GSR16/320-CSC e GSR16/320-SFC. Se si dispone di una scheda 12016 e si desidera aggiornarla a una scheda 12416, è sufficiente sostituire le schede GSR16/80-CSC e GSR16/80-SFC con le nuove schede GSR16/320-CSC e GSR16/320-SFC.

Le schede di allarme sono integrate nelle schede CSC per il modello 12008. Tutti gli altri chassis dispongono di schede di allarme separate. Questa tabella fornisce i numeri di slot e le schede di linea corrispondenti per tutti gli chassis:

Numero slot

Scheda di linea

0-15

LC/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

Questa tabella fornisce informazioni specifiche sullo chassis:

Router

Numero slot

Scheda di linea

12008

24

Alimentatore A1 (superiore)

26

Alimentatore B1 (inferiore)

12012 - Note:

- La scheda di allarme non viene visualizzata separatamente.

- Utilizzare gli slot 0 e 11 per il GRP poiché questi slot non si raffreddano altrettanto bene e il GRP emette meno calore rispetto agli altri LC.

24

Alimentatore 1 (A1)

25

Alimentatore 2 (A2)

26

Alimentatore 3 (B1)

27

Alimentatore 4 (B2)

28

Ventola superiore e modulo ventilatore

29

Ventola inferiore e modulo di ventilazione

12016 e 12416

24

Scheda di allarme superiore

25

Scheda di allarme inferiore

26

Non utilizzato

27

Busboard

28

Ventola superiore e modulo ventilatore

29

Ventola inferiore e modulo di ventilazione

12406

24

Alimentatore 1 + modulo allarme

25

Alimentatore 2 + modulo allarme

28

Modulo ventilatore (ventola superiore)

29

Modulo ventilatore (ventola inferiore)

12410
Nota: in questo chassis sono disponibili cinque SFC specifici.

21

SFC3

22

SFC4

24

Alimentatore 1 + modulo allarme

25

Alimentatore 2 + modulo allarme

28

Modulo ventilatore (ventola superiore)

29

Modulo ventilatore (ventola inferiore)

Informazioni correlate

- Cisco serie 12000 Internet Router Architecture - Switch Fabric

- Cisco serie 12000 Internet Router Architecture - Design con scheda di linea

- Cisco serie 12000 Internet Router Architecture - Dettagli sulla memoria

- Cisco serie 12000 Internet Router Architecture - Bus di manutenzione, alimentatori e ventilatori e schede di allarme

- Cisco serie 12000 Internet Router Architecture - Panoramica del software

- Cisco serie 12000 Internet Router Architecture - Packet Switching

- Informazioni su Cisco Express Forwarding (CEF)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems