Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Il comando show controller fia

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come interpretare l'output del comando show controller file.

Prerequisiti

Requisiti

I lettori di questo documento devono essere a conoscenza di quanto segue:

- L'architettura distribuita del Cisco serie 12000 Internet Router

Per ulteriori informazioni su questa architettura, consultare Cisco serie 12000 Internet Router Architecture, in particolare il capitolo relativo al fabric dello switch.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Il comando show controller fia

Il comando show controller fia viene usato per visualizzare informazioni sui controller Fabric Interface Asic (FIA) del router Internet Cisco serie 12000. La FIA risiede sia sul Gigabit Route Processor (GRP) che sulle schede di linea (LC). Fornisce un'interfaccia tra GRP/LC e le schede fabric switch (CSC/SFC).

Il comando show controller fia è molto importante per la risoluzione dei problemi di switch fabric sul Cisco serie 12000 Internet Router. Ad esempio, viene usata per risolvere i problemi di timeout e errori del ping dell'infrastruttura sul Cisco serie 12000 Internet Router. Per istruzioni sulla risoluzione dei problemi relativi allo switch fabric, vedere Risoluzione dei problemi dello switch fabric (CSC e SFC).

Nel comando show controller fia viene fatta una distinzione tra gli errori FIA From Fabric e To Fabric. Gli errori From Fabric sono relativi ai pacchetti provenienti dal fabric dello switch diretti a una scheda di linea o a un GRP, mentre gli errori To Fabric sono relativi ai pacchetti che passano da una scheda di linea/GRP attraverso il fabric dello switch a un'altra scheda.

Di seguito viene riportato un esempio di output del comando show controller fia:

Line 1   12016#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth redundant

Line 3   Master Scheduler: Slot 17

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0          redund overflow 0          cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity  0          cell parity     0          crc32      0

Line 9   Switch cards present:   0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 10  Switch cards monitored: 0x001F  Slots  16 17 18 19 20

Line 11  Slot:    16        17          18         19         20

Line 12  Name:   csc0      csc1        sfc0       sfc1       sfc2

--------   --------   --------   --------   --------

Line 13  los    0          0          0          0          0

Line 14  state  Off        Off        Off        Off        Off

Line 15  crc16  0          0          0          0          0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0          req error     0          uni FIFO overflow 0

Line 20  grant parity 0          multi req     0          uni FIFO undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0          uni req       0          crc32 lkup parity 0

Line 22  multi FIFO   0          empty dst req 0          handshake error   0

Line 23  cell parity  0

- La riga 2 indica se la scatola è in modalità a larghezza di banda piena o a un quarto e se è attualmente ridondante.

- La linea 3 indica l'orologio e la scheda dello scheduler (CSC) che costituiscono il dispositivo master corrente. 17 è il master predefinito.

- Le linee da 7 a 15 forniscono vari contatori di errore per la FIA del fabric di origine. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi allo switch fabric (CSC e SFC).

- Le linee 9 e 10 sono maschere a bit inverso, di cui le schede fabric sono attualmente presenti (accese) e monitorate (in uso). I bit vengono suddivisi nel modo seguente:

7      6      5    4    3    2    1    0

unused unused unused SFC2 SFC1 SFC0 CSC1 CSC0

In questo caso, 0x1F è 00011111, ovvero tutte le schede sono disponibili. 0x1D sarebbe 00011101, il che significa che il bit per CSC1 è disattivato.

- La riga 11 è la riga di intestazione per gli slot seguenti:

0=Slot 16=CSC0

1=Slot 17=CSC1

2=Slot 18=SFC0

3=Slot 19=SFC1

4=Slot 20=SFC2

- La riga 13 indica il numero di volte in cui è stata persa la sincronizzazione dell'orologio con la scheda fabric.

- La riga 14 indica lo stato della sincronizzazione. "On" indica che al momento non si è sincronizzati; "off" indica che la sincronizzazione è stata eseguita.

- La riga 15 indica il numero di errori CRC (Cyclic Redundancy Check) dell'infrastruttura che si sono verificati durante la comunicazione con questa particolare scheda dell'infrastruttura. Un numero elevato è in genere un segno di hardware danneggiato o con una collocazione inadeguata. È importante controllare se il numero di errori aumenta. In caso affermativo, è necessario verificare se le dimensioni aumentano in tutte le schede fabric o solo in una di esse.

- Le linee da 19 a 23 forniscono vari contatori di errore per la FIA To Fabric. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi allo switch fabric (CSC e SFC).

Lo switch 12410 ha una configurazione del fabric fisico leggermente diversa, quindi il risultato è leggermente diverso:

Line 1   12410#show controller fia

Line 2   Fabric configuration: Full bandwidth, redundant fabric

Line 3   Master Scheduler: Slot 17 Backup Scheduler: Slot 16

Line 4

Line 5   From Fabric FIA Errors

Line 6   -----------------------

Line 7   redund fifo parity 0   redund overflow 0    cell drops 0

Line 8   crc32 lkup parity 0    cell parity 0        crc32 0

Line 9   Switch cards present 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 10  Switch cards monitored 0x007C Slots 18 19 20 21 22

Line 11  Slot:   18       19       20      21        22

Line 12  Name:  sfc0     sfc1     sfc2    sfc3      sfc4

-------- -------- -------- -------- --------

Line 13  los   0        0        0        0        0

Line 14  state Off      Off      Off      Off      Off

Line 15  crc16 0        0        0        0        0

Line 16

Line 17  To Fabric FIA Errors

Line 18  -----------------------

Line 19  sca not pres 0   req error 0       uni fifo overflow 0

Line 20  grant parity 0   multi req 0       uni fifo undrflow 0

Line 21  cntrl parity 0   uni req 0         crc32 lkup parity 0

Line 22  multi fifo 0     empty dst req 0   handshake error 0

Line 23  cell parity 0

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi di timeout e di errori del ping dell'infrastruttura su Cisco serie 12000 Internet Router

- Risoluzione dei problemi di Switch Fabric (CSC e SFC)

- Supporto tecnico router

- Supporto tecnico per il software Cisco IOS

- Supporto tecnico – Cisco Systems