Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Limitazioni di velocità e distanza X.21

Cavo seriale e assemblaggio CAB-X21MT

Pinout per cavi X.21 DTE (da DB-60 a DB-15)

Cavo seriale e assemblaggio CAB-X21FC

Pinout per cavi X.21 DCE (da DB-60 a DB-15)

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono illustrate le specifiche tecniche e dei cavi dei cavi seriali CAB-X21MT e CAB-X21FC.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Limitazioni di velocità e distanza X.21

La tabella seguente elenca le diverse limitazioni di velocità e distanza X.21.

Velocità dati (baud)

Distanza (piedi)

Distanza (metri)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Cavo seriale e assemblaggio CAB-X21MT

Il genere del cavo seriale CAB-X21MT (numero parte 72-0789-01) è da maschio DB-60 a maschio DB-15, modalità - DTE.

Nota: il cavo identifica il router Cisco come dispositivo DTE o DCE per altri dispositivi nella rete; per questo motivo, è importante selezionare il numero di prodotto corretto dalla tabella seguente.

Il cavo seriale CAB-X21MT viene utilizzato con i prodotti della famiglia Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore maschio DB-60 sull'estremità Cisco e un connettore maschio DB-15 sull'estremità della rete.

Pinout per cavi X.21 DTE (da DB-60 a DB-15)

La tabella seguente mostra i pin del cavo DTE X.21 (da DB-60 a DB-15).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin^1

Segnale

Descrizione

Direzione

15 Pin

Segnale

J1-48 J1-47

MODALITÀ GND_2

Gruppo di ordinamento

—

—

—

J1-51 J1-52

DCE_MODALITÀ GND

Gruppo di ordinamento

—

—

—

J1-46

Schermo_GND

Singolo

—

J2-1

Schermo GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Doppino intrecciato n. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Trasmissione+ Trasmissione-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Doppino intrecciato n. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Ctrl+ Control-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Doppino intrecciato n. 6

<— <—

J2-4 J2-11

Receive+ Receive-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Doppino intrecciato n. 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indicazione+ Indicazione-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Doppino intrecciato n. 5

<— <—

J2-6 J2-13

Intervallo + Intervallo -

Schermo J1-15

Controllo_GND -

Doppino intrecciato n. 4

—

Schermo J2-8

Controllo_GND -

1Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.

Cavo seriale e assemblaggio CAB-X21FC

Il genere del cavo seriale CAB-X21FC (numero parte 72-0790-01) è da maschio DB-60 a femmina DB-15, modalità - DCE.

Il cavo seriale CAB-X21FC viene utilizzato nella famiglia Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore DB-60 maschio sull'estremità Cisco e un connettore DB-15 femmina sull'estremità della rete.

Pinout per cavi X.21 DCE (da DB-60 a DB-15)

La tabella seguente mostra i pin del cavo DCE X.21 (da DB-60 a DB-15).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin^1

Segnale

Descrizione

Direzione

15 Pin

Segnale

J1-48 J1-47

MODALITÀ GND_2

Gruppo di ordinamento

—

—

—

J1-46

Schermo_GND

Singolo

—

J2-1

Schermo GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Doppino intrecciato n. 6

<— <—

J2-2 J2-9

Trasmissione+ Trasmissione-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Doppino intrecciato n. 1

<— <—

J2-3 J2-10

Ctrl+ Control-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Doppino intrecciato n. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Receive+ Receive-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Doppino intrecciato n. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicazione+ Indicazione-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Doppino intrecciato n. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Intervallo + Intervallo -

Schermo J1-15

Controllo_GND -

Doppino intrecciato n. 5

—

Schermo J2-8

Controllo_GND -

1Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems