Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Assemblaggio cavi seriali CAB-530MT

Piedini del cavo DTE EIA-530 (da DB-60 a DB-25)

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche tecniche e dei cavi per il cavo seriale CAB-530MT.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Assemblaggio cavi seriali CAB-530MT

Il sesso del cavo per questo prodotto (numero parte 72-0797-01) è da maschio DB-60 a maschio DB-25, modalità - solo DTE.

Il cavo CAB-530MT viene utilizzato con prodotti della famiglia Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore maschio DB-60 sull'estremità Cisco e un connettore maschio DB-25 sull'estremità della rete.

Piedini del cavo DTE EIA-530 (da DB-60 a DB-25)

La tabella seguente mostra i pin del cavo DTE EIA-530 (da DB-60 a DB-25).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin^1

Segnale

25 pin

Segnale

Direzione DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

BA(A), TxD+ BA(B), TxD-

—> —>

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

J2-3 J2-16

BA(A), RxD+ BB(B), RxD-

<— <—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

J2-4 J2-19

CA(A), RTS+ CA(B), RTS-

—> —>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(A), CTS+ CB(B), CTS-

<— <—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A), DSR+ CC(B), DSR-

<— <—

J1-46 J1-47

Modalità Shield_GND_2

J2-1

Schermatura-

Abbreviato

J1-48 J1-49

MODALITÀ GND_1

-

-

Abbreviato

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8 J2-10

CF(A), DCD+ CF(B), DCD-

<— <—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

J2-15 J2-12

DB(A), TxC+ DB(B), TxC-

<— <—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

J2-17 J2-9

DD(A), RxC+ DD(B), RxC-

<— <—

J1-44 J1-45

Circuito L/DCD_GND

J2-18 J2-7

LL Circuit_ GND

--->-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A), DTR+ CD(B), DTR-

—> —>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

J2-24 J2-11

DA(A), TxCE+ DA(B), TxCE-

—> —>

1Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.

2L'interfaccia EIA-530 non può essere attivata in modalità DCE. Un cavo DCE non è disponibile per l'interfaccia EIA-530.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems