Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Limitazioni di velocità e distanza EIA/TIA-232

Cavo seriale CAB-232MT

Assemblaggio cavi seriali EIA/TIA-232

Piedini per cavi EIA/TIA-232 DTE

Cavo seriale CAB-232FC

Piedini del cavo DCE EIA/TIA-232 (da DB-60 a DB-25)

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche tecniche per i cavi seriali EIA/TIA-232.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Limitazioni di velocità e distanza EIA/TIA-232

Come per tutti i sistemi di segnalazione, i segnali EIA/TIA-232 possono percorrere una distanza limitata a qualsiasi bit rate specificato; in genere, più lenta è la velocità dei dati, maggiore è la distanza.

La tabella seguente indica i limiti di velocità e distanza EIA/TIA-232.

Velocità dati (baud)

Distanza (piedi)

Distanza (metri)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

Cavo seriale CAB-232MT

In questa sezione vengono illustrati l'assemblaggio del cavo e i piedini per il cavo seriale CAB-232MT.

Nota: il cavo identifica il router Cisco come dispositivo di terminale dati (DTE) o di comunicazione dati (DCE) ad altri dispositivi nella rete; per questo motivo, è importante selezionare il numero di prodotto corretto dalla tabella seguente.

Il sesso del cavo per questo prodotto (numero parte 72-0793-01) è Maschio - Maschio, modalità - DTE.

Il cavo CAB-232MT viene utilizzato con prodotti della famiglia Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore maschio DB-60 sull'estremità Cisco e un connettore maschio DB-25 sull'estremità della rete.

Assemblaggio cavi seriali EIA/TIA-232

Piedini per cavi EIA/TIA-232 DTE

La tabella seguente mostra i piedini del cavo DTE EIA/TIA-232 (da DB-60 a DB-25).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin^1

Segnale

Descrizione

Direzione

25 pin

Segnale

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

Gruppo di ordinamento

-

-

-

J1-46

Schermo GND

Singolo

-

J2-1

Schermo GND

Schermo J1-41

TxD/RxD

Doppino intrecciato n. 5

--->-

Schermo J2-2

TxD-

Schermo J1-36

RxD/TxD

Doppino intrecciato n. 9

<—

Schermo J2-3

RxD-

Schermo J1-42

RTS/CTS-

Doppino intrecciato n. 4

--->-

Schermo J2-4

RTS-

Schermo J1-35

CTS/RTS -

Doppino intrecciato n. 10

<—

Schermo J2-5

CTS-

Schermo J1-34

DSR/DTR -

Doppino intrecciato n. 11

<—

Schermo J2-6

DSR-

Schermo J1-45

Circuito GND -

Doppino intrecciato n. 1

-

Schermo J2-7

Circuito GND -

Schermo J1-33

DCD/LL

Doppino intrecciato n. 12

<—

Schermo J2-8

DCD-

Schermo J1-37

TxC/NIL -

Doppino intrecciato n. 8

<—

Schermo J2-15

TxC

Schermo J1-38

RxC/TxCE

Doppino intrecciato n. 7

<—

Schermo J2-17

RxC

Schermo J1-44

LL/DCD

Doppino intrecciato n. 2

--->-

Schermo J2-18

ULTIMO -

Schermo J1-43

DTR/DSR

Doppino intrecciato n. 3

--->-

Schermo J2-20

DTR-

Schermo J1-39

TxCE/TxC:

Doppino intrecciato n. 6

--->-

Schermo J2-24

TxCE -

1Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.

Cavo seriale CAB-232FC

In questa sezione vengono illustrati l'assemblaggio del cavo e i piedini per il cavo seriale CAB-232FC.

Il sesso del cavo per questo prodotto (numero parte 72-0794-01) è da maschio DB-60 a femmina DB-25, modalità - DCE.

Questo cavo viene utilizzato nei seguenti sistemi: i prodotti della famiglia Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore DB-60 maschio sull'estremità Cisco e un connettore DB-25 femmina sull'estremità della rete.

Piedini del cavo DCE EIA/TIA-232 (da DB-60 a DB-25)

La tabella seguente mostra i piedini del cavo DCE EIA/TIA-232 (da DB-60 a DB-25).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin

Segnale

Descrizione

Direzione

25 pin

Segnale

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

Gruppo di ordinamento

-

-

-

J1-46

Schermo GND

Singolo

-

J2-1

Schermo GND

Schermo J1-36

RxD/TxD

Doppino intrecciato n. 9

<—

Schermo J2-2

TxD-

Schermo J1-41

TxD/RxD

Doppino intrecciato n. 5

--->-

Schermo J2-3

RxD-

Schermo J1-35

CTS/RTS -

Doppino intrecciato n. 10

<—

Schermo J2-4

RTS-

Schermo J1-42

RTS/CTS-

Doppino intrecciato n. 4

--->-

Schermo J2-5

CTS-

Schermo J1-43

DTR/DSR

Doppino intrecciato n. 3

--->-

Schermo J2-6

DSR-

Schermo J1-45

Circuito GND -

Doppino intrecciato n. 1

-

Schermo J2-7

Circuito GND

Schermo J1-44

LL/DCD

Doppino intrecciato n. 2

--->-

Schermo J2-8

DCD-

Schermo J1-39

TxCE/TxC:

Doppino intrecciato n. 7

--->-

Schermo J2-15

TxC

Schermo J1-40

NIL/RxC -

Doppino intrecciato n. 6

--->-

Schermo J2-17

RxC

Schermo J1-33

DCD/LL

Doppino intrecciato n. 12

<—

Schermo J2-18

ULTIMO -

Schermo J1-34

DSR/DTR -

Doppino intrecciato n. 11

<—

Schermo J2-20

DTR-

Schermo J1-38

RxC/TxCE

Doppino intrecciato n. 8

<—

Schermo J2-24

TxCE -

Informazioni correlate

- Numeri di prodotto, numeri di parte e descrizioni dei cavi Cisco

- Supporto tecnico – Cisco Systems