Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Quale Cavo È Necessario?

Linee guida per il cablaggio Ethernet

Caratteristiche fisiche Ethernet versione 2 e IEEE 802.3

Connettore Fast Ethernet con aggancio RJ-45

Connettore 100BaseTX RJ-45

Specifiche e limiti di connessione per trasmissione a 100 Mbps

Caratteristiche fisiche di IEEE 802.3u

Ethernet 10BaseT: RJ-45

Specifiche del cavo per 10-Mbps 10BaseT

Pinout porta 10BaseT

Cavo 10BaseT straight-through (da RJ-45 a RJ-45)

Pinout dei cavi straight-through RJ-45 (Ethernet)

Pinout del cavo crossover (Ethernet) RJ-45

Attacchi per cavi (console) RJ-45

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite linee guida e specifiche per i cavi Ethernet 100BaseTX e 10BaseT.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle versioni software e hardware:

- Cavi Ethernet 100BaseTX e 10BaseT

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Quale Cavo È Necessario?

La tabella seguente consente di determinare il tipo di cavo necessario per la configurazione.

Hub

Switch

Router

Workstation

Hub

Crossover

Crossover

Diritto

Diritto

Switch

Crossover

Crossover

Diritto

Diritto

Router

Diritto

Diritto

Crossover

Crossover

Workstation

Diritto

Diritto

Crossover

Crossover

Linee guida per il cablaggio Ethernet

Nella tabella seguente sono elencate le linee guida per il cablaggio Ethernet per i cavi 10BaseT e 100BaseTX.

Specifiche

10BaseT

100BaseTX

Numero massimo di segmenti per rete

5

- Con ripetitori di classe I: 1

- Con ripetitori di classe II: 2

Numero massimo di hop^1

4

- Con ripetitori di classe I: nessuna

- Con ripetitori di classe II: 1

Numero massimo di nodi per segmento

1024

1024

Tipo di cavo richiesto

UTP, categoria 3, 4 o 5

Categoria 5 UTP o doppino intrecciato schermato (STP)

1Hop count = Metrica di routing utilizzata per misurare la distanza tra un'origine e una destinazione.

Caratteristiche fisiche Ethernet versione 2 e IEEE 802.3

La tabella seguente elenca le caratteristiche fisiche di Ethernet versione 2 e IEEE 802.3 dei diversi cavi Ethernet.

Ethernet

IEEE 802,3

10Base5

10Base2

10BaseT

Velocità dati (Mbps)

10

10

10

10

Metodo di segnalazione

Banda base

Banda base

Banda base

Banda base

Lunghezza massima del segmento (m)

500

500

185

100 (doppino intrecciato non schermato - UTP)

Supporti

coassiale da 50 ohm (spesso)

coassiale da 50 ohm (spesso)

coassiale da 50 ohm (sottile)

Doppino intrecciato non schermato (UTP)

Topologia

Bus

Bus

Bus

Stella

Connettore Fast Ethernet con aggancio RJ-45

Connettore 100BaseTX RJ-45

La porta Fast Ethernet RJ-45 termina attivamente le coppie di cavi 4 e 5 e le coppie di cavi 7 e 8. La terminazione in modalità comune riduce le interferenze elettromagnetiche (EMI) e la suscettibilità alle sorgenti in modalità comune.

La tabella seguente mostra il pin e il segnale corrispondente per i pin del connettore RJ-45.

Pinout connettore RJ-45

Pin

Segnale

1

TX+

2

TX

3

RX+

6

RX

Specifiche e limiti di connessione per trasmissione a 100 Mbps

Nella tabella seguente vengono elencate le specifiche dei cavi e i limiti delle connessioni per la trasmissione a 100 Mbps.

Parametro

RJ-45

MII

tipo SC

Specifica del cavo

Categoria 5^2, UTP^3, da 22 a 24 AWG^4

Categoria 3, r o 5, UTP o STP da 150 ohm o fibra ottica multimodale

Fibra ottica multimodale 62,5/125

Lunghezza massima del cavo

-

0,5 m (cavo MII-MII^5)

-

Lunghezza massima del segmento

100 m per 100BaseTX

1 m per 100BaseFX

100 m

Lunghezza massima della rete

200 m^6 (con un ripetitore)

-

200 m^6 (con un ripetitore)

2 Conforme a EIA/TIA-568 o EIA-TIA-568 TSB-36.

3 Cisco Systems non fornisce cavi MII UTP RJ-45 o STP da 150 ohm di categoria 5. Entrambi sono disponibili in commercio.

4 AWG = Wire Gage americano. Questo indicatore è specificato dallo standard EIA/TIA-568.

5 Si tratta del cavo tra la porta MII sull'adattatore della porta e il ricetrasmettitore appropriato.

6 Questa lunghezza è specificatamente compresa tra due stazioni su un segmento ripetuto.

Caratteristiche fisiche di IEEE 802.3u

La tabella seguente elenca le caratteristiche fisiche dello standard IEEE 802.3u per il cavo Ethernet 100BaseT.

Parametro

100BaseT

Velocità dati (Mbps)

100

Metodo di segnalazione

Banda base

Lunghezza massima del segmento (in metri)

100 m tra DTE^7 e ripetitori

Supporti

RJ-45 Categoria 5 UTP MII: Categoria 3, 4 o 5, UTP o STP da 150 ohm, con ricetrasmettitore appropriato

Topologia

Stella/Hub

7 DTE = apparecchiature terminali dati.

Ethernet 10BaseT: RJ-45

In questa sezione vengono descritte le specifiche dei cavi per il cavo 10BaseT a 10 Mbps e vengono descritti i diversi pin della porta 10BaseT.

Specifiche del cavo per 10-Mbps 10BaseT

Nella tabella seguente vengono elencate le specifiche dei cavi per il cavo 10BaseT da 10 Mbps.

Parametro

RJ-45

Specifiche del cavo

UTP di categoria 3 o 5 con 22-24 AWG

Lunghezza massima del segmento

100 m per 10BaseT

Lunghezza massima della rete

2.800 m (9.186 piedi) (con quattro ripetitori)

Pinout porta 10BaseT

Nella tabella seguente vengono elencati i pin della porta 10BaseT.

8 pin^8

Descrizione

1

TX+

2

TX

3

RX+

6

RX

8I pin 4, 5, 7 e 8 non vengono utilizzati.

Cavo 10BaseT straight-through (da RJ-45 a RJ-45)

Nella tabella seguente vengono elencati i pin di porta per il cavo straight-through 10BaseT.

Pin RJ-45

Segnale

Direzione

Pin RJ-45

1

TX+

--->

1

2

TX

--->

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

RX

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

Esaminare la sequenza di fili colorati per determinare il tipo di cavo RJ-45, come indicato di seguito:

- Straight-through - i fili colorati sono nella stessa sequenza a entrambe le estremità del cavo.

- Crossover: il primo filo colorato (all'estrema sinistra) a un'estremità del cavo è il terzo filo colorato all'altra estremità del cavo.

- Laminato: i fili colorati a un'estremità del cavo sono nella sequenza inversa dei fili colorati all'altra estremità del cavo.

Pinout dei cavi straight-through RJ-45 (Ethernet)

Nella tabella seguente vengono elencati i pin del cavo Ethernet RJ-45 straight-through.

Segnale

Pin

Pin

Segnale

TX+

1

1

TX+

TX

2

2

TX

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX

6

6

RX

-

7

7

-

-

8

8

-

Pinout del cavo crossover (Ethernet) RJ-45

La tabella seguente elenca i piedini del cavo crossover Ethernet RJ-45.

Segnale

Pin

Pin

Segnale

TX+

1

3

RX+

TX

2

6

RX

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

RX

6

2

TX

-

7

7

-

-

8

8

-

Attacchi per cavi (console) RJ-45

La tabella seguente mostra i piedini del cavo console laminato RJ-45.

Segnale

Pin

Pin

Segnale

RTS

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

RTS

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems