Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Analisi SDH

Il collegamento SDH

Frame STM1

STM1 SOH

Concatenazione VC4

Gerarchia SDH

Interazioni per la manutenzione SDH

Allarmi e criteri di rilevamento

STM1 SOH, HO-POH e LO-POH Byte

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una panoramica della gerarchia digitale sincrona (SDH) rappresentata nelle immagini.

Prerequisiti

Requisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Analisi SDH

Queste sezioni forniscono una panoramica di SDH in formato grafico.

Il collegamento SDH

Il diagramma mostra l'aspetto di un collegamento SDH.

Frame STM1

Il diagramma mostra la struttura del frame livello 1 (STM1) del modulo di trasporto sincrono.

STM1 SOH

Il diagramma mostra l'aspetto del sovraccarico di sezione STM1.

Concatenazione VC4

In questo diagramma viene illustrata la concatenazione VC4.

Gerarchia SDH

Questo diagramma mostra la gerarchia SDH.

Interazioni per la manutenzione SDH

Questo diagramma mostra l'aspetto delle interazioni di manutenzione SDH.

Allarmi e criteri di rilevamento

Questa tabella esamina il significato degli allarmi e i relativi criteri di rilevamento.

STM1 SOH, HO-POH e LO-POH Byte

Questi diagrammi forniscono una descrizione di tutti i byte di STM1 SOH, High Order Path Overhead (HO-POH) e Low Order Path Overhead (LO-POH).

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti ottici

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems