Sommario

Introduzione

Problema

Isolamento del problema

Soluzione

Introduzione

Questo documento descrive come identificare le discrepanze di inventario delle ottiche in NCS1004 e offre una soluzione per risolvere il problema.

Problema

Diverse porte non vengono visualizzate nella  show inventory output del comando. Questo problema riguarda sia le ottiche Cisco che quelle di terze parti ed è stato osservato su diverse schede di linea e dispositivi.

Isolamento del problema

Se si utilizza il comando show inventory location 0/*, le informazioni relative a questa ottica non vengono visualizzate.

Se invece si utilizza il comando show controllers optics location R/S/I/P  - nell'immagine vengono visualizzate informazioni per dispositivi ottici quali PID, numero di serie, nome e altro ancora.

L'aggiornamento per l'ubicazione 0/0/0/3 non è visibile.

Vengono visualizzati i dettagli delle ottiche.

Soluzione

La soluzione è eseguire un reload a caldo dall'amministratore con il comando hw-module location 0/0 reload warm. Difetto software: Cisco bug ID CSCvw73152NCS1004 QSFP28 non rilevato in inventario.

Versione trovata: 7.1.1 e 7.2.1

Risolto: 731